目標

管理員VLAN ID是電話所屬的輔助VLAN。它將覆蓋操作VLAN ID引數指定的值。

本文檔介紹如何在SPA300和SPA500系列IP電話上配置管理VLAN Id。

適用裝置

· SPA300系列

· SPA500系列

管理員VLAN Id

步驟1.按Setup按鈕開啟Setup選單。

步驟2.按鍵盤上的3或導航至「Settings（設定）」。

步驟3.按鍵盤上的4或導航至「Network Configuration（網路配置）」。

步驟4.導航到Admin VLAN Id。

步驟5.按<<按鈕刪除以前的所有配置。

步驟6.使用鍵盤鍵入新的管理VLAN ID。

步驟7.按OK儲存更改。