目標

可以調整螢幕對比度，以幫助使用者更清楚地看到介面。

本文檔旨在向您展示如何更改SPA500和SPA300系列IP電話的液晶屏對比度。

適用裝置

· SPA300系列

· SPA500系列

軟體版本

· v7.5.3

LCD對比度

步驟1.按Setup按鈕並選擇LCD Contrast。

步驟2.使用左右導航按鈕將液晶屏對比度調整到最佳水準。

步驟3.按Save儲存設定，或按Cancel放棄設定。