目標

呼叫等待功能允許使用者知道當使用者進行呼叫時，電話上是否有另一呼叫正在振鈴。如果關閉呼叫等待功能，則當使用者正在進行呼叫並且呼叫者聽到忙音訊號或消息時，來電不會振鈴。

本檔案將說明如何在思科SPA 300系列IP電話上啟用或停用呼叫等待功能。

適用裝置

· SPA301

· SPA303

呼叫等待設定

使用星型碼

步驟1.要啟用呼叫等待，請輸入*56。

步驟2.要停用呼叫等待，請輸入*57。

使用星號代碼啟用或停用等待特定呼叫的呼叫

步驟1.先撥打* 71，再撥電話號碼，以啟用等待該呼叫的呼叫。

步驟2.先撥打* 72，再撥電話號碼，以停用正在等待該呼叫的呼叫。