目標

如果電話已配置且某些設定衝突或過於複雜，可將電話重置為其原始設定。

本文說明如何將SPA504G重設為出廠預設值。

適用裝置

· SPA500系列

· SPA300系列

出廠重置

步驟1.按Setup按鈕開啟Setup選單。

步驟2.按7或導覽至Factory Reset。

步驟3.按Ok啟用出廠重置，然後等待電話完成重置。