目標

無論何時錯過呼叫，都會記錄呼叫者的姓名、呼叫者的分機號、呼叫的日期和時間。可以在IP電話上檢視未接呼叫。

本文檔介紹如何在SPA300/SPA500系列IP電話上檢視未接呼叫。

適用裝置

· SPA300系列IP電話

· SPA500系列IP電話

逐步程序

通過IP電話檢視未接呼叫

步驟1.按IP電話上的Setup按鈕以顯示Setup選單。

步驟2.選擇Call History並按Select，或按1以顯示Local Services選單。

步驟3.選擇未接呼叫並按選擇，或按1以調出「未接呼叫」選單。

步驟4.使用導航鍵上下滾動檢視未接呼叫。系統會顯示呼叫者的姓名、呼叫者的分機號、每個未接呼叫的日期和時間。