簡介

介質訪問控制(MAC)地址是分配給網路裝置的唯一資料鏈路層地址。作為資料鏈路層裝置的交換機維護MAC地址表以將幀轉發到目的埠。交換機上的MAC地址表項是靜態或動態生成的。

在此案例中，靜態MAC位址是透過指令行介面(CLI)在交換器上屬於VLAN 1的一個連線埠上設定的。

目標

本文檔旨在向您展示如何通過CLI在Sx500和SG500X系列可堆疊交換機上配置靜態MAC地址。

適用裝置

- Sx500系列

- SG500X系列

軟體版本

- 1.4.8.06

配置靜態MAC地址

附註：影象可能略有不同，具體取決於您使用的裝置型號。以下影象來自SG500X-48MP交換機。

步驟1.登入到交換機的CLI並輸入裝置的使用者名稱和密碼。

附註：預設使用者名稱和密碼為cisco/cisco。在本例中，預設的使用者名稱為cisco，並使用個人密碼。

步驟2.在CLI中，輸入以下命令進入全域性配置命令模式：

SG500X#configure terminal

步驟3.進入全域性配置模式後，輸入以下命令以指定要新增到MAC地址表的靜態MAC地址：

SG500X(config)#mac address-table static c8:0a:a9:73:b0:a1 vlan 1介面ge 1/1

附註：在本示例中，輸入了VLAN 1中埠GE 1/1的MAC地址c8:0a:a9:73:b0:a1。上圖僅顯示由於CLI上的字元長度限制而由$表示的命令縮短版本。

步驟4.輸入以下命令退出全域性配置模式：

SG500X(config)#exit

步驟5.通過輸入以下內容，檢查MAC地址表以驗證輸入的靜態MAC地址：

SG500X#show mac address-table

現在，MAC地址表應顯示指定VLAN和埠中配置的靜態MAC地址。

步驟6.（可選）要永久儲存設定，請輸入以下內容：

SG500X# copy running-config startup-config

步驟7.在Overwrite file提示中輸入Y，以指示Yes，並將設定儲存到啟動配置檔案中。

覆蓋檔案[startup-config]...(Y/N)[N] ?Y

然後，該頁面將確認是否已成功將運行配置複製到啟動配置。

現在，您已通過CLI在Sx500和SG500X交換機上成功配置靜態MAC地址。