識別日期

2017年6月15日

解決日期

2017年7月14日

受影響的產品

型號

韌體版本

SG500XG-8F8T-K9-NA

1.4.7.06

問題描述

在連線UCS220裝置的SG500XG中，介面的RMON統計資訊中有大量丟棄事件。

要檢視丟棄資料包時的埠統計資訊，請執行以下步驟：

步驟1.登入到基於Web的交換機實用程式，然後轉到Status and Statistics > RMON > Statistics。

步驟2.在Interface部分，按一下Unit/Slot下拉選單，選擇特定裝置（如果交換機屬於堆疊）。

附註：在本範例中，選擇1/1表示交換器是堆疊中的第一個裝置且位於第一個插槽上。

步驟3.點選埠下拉選單選擇要檢視的特定埠。

附註：在本示例中，選擇了埠GE3。

步驟4.（可選）按一下單選按鈕以選擇刷新率。這將允許頁面根據您設定的間隔自動刷新。

附註：在本示例中，選擇了15秒，表示頁面將每15秒自動刷新一次。

步驟5.檢查顯示的統計資訊，以驗證所選介面中是否有丟棄的事件。

附註：在本例中，統計資訊顯示有595個事件被丟棄。

後續步驟

使用Wireshark在有問題的埠上捕獲資料包。請遵循以下步驟：

啟用自動交涉

啟用自動交涉功能允許連線埠將其傳輸速度、雙工模式和流量控制功能通告給連線埠連結夥伴。

步驟1.登入到交換機基於Web的實用程式，然後轉到埠管理>埠設定。

步驟2.在「Port Setting Table」下，按一下找到丟棄事件的埠的單選按鈕，然後按一下Edit。

附註：在本示例中，選擇了埠GE3。

步驟3.在「編輯連線埠設定」視窗中，勾選「自動交涉」的Enable覈取方塊，然後按一下Apply。

啟用日誌設定

步驟1.轉至Administration > System Log > Log Settings。

步驟2.在Log Settings下，選中Logging Enable覈取方塊。

步驟3.按一下單選按鈕將「建立者識別符號」(Originator Identifier)設定為「無」(None)。

步驟4.在「RAM and Flash Memory Logging（RAM和快閃記憶體日誌記錄）」下，選中除「Debug（調試）」之外的所有覈取方塊，然後按一下Apply。

清除RAM和快閃記憶體中的日誌

步驟1.轉到Status and Statistics > View Log > RAM Memory。

步驟2.按一下RAM Memory Log Table下的 Clear Logs按鈕。

步驟3.轉到快閃記憶體。

步驟4.按一下「快閃記憶體日誌表」下的Clear Logs按鈕。

新增 連接埠 和VLAN映象

步驟1.前往管理>診斷>連線埠和VLAN映象。

步驟2.在「埠和VLAN映象」表下，按一下Add。

步驟3.在Add Port and VLAN Mirroring視窗中，點選Destination Port下拉選單以選擇運行Wireshark的電腦所連線的埠。

附註：在本示例中，選擇了埠GE1。

步驟4.點選Source Port下拉選單，選擇找到丟棄事件的埠。

附註：在本示例中，選擇了埠GE3。

步驟5.按一下Tx and Rx單選按鈕以選擇「Type」，然後按一下Apply。

步驟6.在運行Wireshark的電腦上啟動捕獲。

解析

啟用流量控制。為此，請遵循以下步驟：

步驟1.登入到交換機基於Web的實用程式，然後轉到埠管理>埠設定。

步驟2.在「Port Setting Table」下，按一下找到丟棄事件的埠的單選按鈕，然後按一下Edit。

附註：在本示例中，選擇了埠GE3。

步驟3.在「編輯埠設定」視窗中，選中Flow Control的Enable覈取方塊，然後按一下Apply。

步驟4.按一下閃爍按  鈕永久儲存設定。