摘要

當對VLAN介面應用登入ACL時，DHCP服務會失敗。這是DHCP中繼或伺服器。

識別日期

2017年3月16日

解決日期

不適用

受影響的產品

型號

韌體版本

SG500

1.4.7.06

問題描述

配置ACL日誌記錄後，DHCP中繼在SG500上停止工作。以下是範例ACL設定：

ip access-list extended exampleACL

permit ip any ace-priority 2000 log-input

!

在介面上應用ACL時中繼失敗。

!

interface vlan 3

ip address 10.10.30.2 255.255.255.192

ip dhcp relay enable

service-acl input exampleACL

因應措施

從ACL permit語句中刪除log-input: