目標

地址解析協定(ARP)檢測是為了防止ARP快取中毒，如果成功，惡意第三方就可以攔截和控制網路流量。ARP檢查會維護交換機上每個介面的信任狀態。當介面是受信任介面時，此受信任介面上接收的包不會被檢查，而不受信任介面上接收的包則不同。不可信介面資料包經過驗證檢查。

通過交換機進入網路的ARP資料包將由於ARP檢查而通過此安全檢查。因此，不需要在網路中的任何其他位置執行驗證。本文說明在Sx500系列堆疊式交換機上配置受信任介面的步驟。

適用裝置

· Sx500系列堆疊式交換器

軟體版本

•1.3.0.62

ARP檢測介面設定

編輯ARP檢測介面設定

步驟1.登入到Web配置實用程式，然後選擇Security > ARP Inspection > Interface Settings。將開啟Interface Settings頁面。系統會顯示連線埠或LAG及其狀態，顯示特定連線埠或LAG是受信任還是不受信任。

附註：預設情況下，在ARP檢測中，所有埠或LAG都是不可信的。

步驟2.從整個Interface Settings表的Filter下拉選單中選擇Interface Type，然後按一下Go。

步驟3.按一下特定埠或LAG以編輯埠或LAG設定，然後按一下Edit。Edit Interface Settings頁面隨即開啟。

步驟4.從Interface欄位按一下所需的介面型別。

·裝置/插槽 — 選擇堆疊中要為其配置DHCP設定的裝置（獨立型號為1）和插槽編號（1或2）。可用的裝置插槽編號將顯示在下拉選單中，並從埠下拉選單中選擇埠。

·埠 — 對於所選裝置/插槽，從「埠」下拉選單中選擇要配置的埠。

· LAG（鏈路聚合組） — 從下拉選單中選擇邏輯埠通道，以便為該埠通道應用DHCP設定。LAG是組成單個邏輯通道的許多物理埠的捆綁包。有關此配置，請參閱Sx500系列堆疊式交換機上的LAG管理和設定文章。

步驟5.按一下Yes從「Trusted Interface」欄位使特定介面受信任，或按一下No使特定介面不受信任。

步驟6.按一下Apply。設定已應用。

將ARP檢測介面設定複製到其他介面

步驟1.執行上一節中的步驟1和步驟2。

步驟2.按一下特定埠或LAG編輯埠或LAG設定，然後按一下複製設定。將開啟複製設定頁面。

步驟3.在所提供的欄位中輸入要將選定配置複製到的埠。使用逗號分隔不同的埠或範圍。

步驟4.按一下Apply。設定已應用。