目標

本文介紹如何設定通過組播進行通訊，但通過其IP地址標識其組成員的組。請注意，這不是一個VLAN，但它會使用一個VLAN。本文介紹IP組播組的過濾、新增和刪除。

附註：請參閱在Sx500系列堆疊式交換機上配置組播屬性一文，以配置基本組播屬性。

適用裝置

· Sx500系列堆疊式交換器

軟體版本

· v1.3.0.62

系統配置

IP多點傳送群組的過濾

步驟1.登入到Web配置實用程式，然後選擇Multicast > IP Multicast Group Address。將開啟IP Multicast Group Address頁面：

步驟2.選中Filter欄位中的所需過濾覈取方塊。

· VLAN ID等於 — 輸入要顯示的組的VLAN ID。ID號介於1和4094之間。

· IP版本等於 — 選擇IP組播組使用的協定版本；IPv4或IPv6。

· IP組播組地址等於 — 輸入要顯示的組播組的IP地址。第一組數字的值必須介於224和239之間。

·源IP地址等於 — 輸入傳送訊號的裝置的IP地址。如果組的轉發模式設定為(*,G)，則新增星號(*)作為目標。

步驟6.按一下「Go」。具有匹配規範的所有IP組播組將顯示如下。

新增IP組播組

步驟1.登入到Web配置實用程式並選擇Multicast > IP Multicast Group Address。將開啟IP Multicast Group Address頁面：

步驟2.按一下Add新增靜態IP組播組地址。系統將顯示Add IP Multicast Group Address視窗。

步驟3.在VLAN ID欄位中，輸入您要建立的群組的VLAN ID。ID號必須介於1和4094之間。

步驟4.在「IP Version」欄位中，按一下「Version 4」或「Version 6」作為所需的網路通訊協定。

步驟5.在IP Multicast Group Address 欄位中，輸入要顯示的組播組的IP地址。第一組數字的值必須介於224和239之間。

步驟6.（可選）如果組中的組播具有特定源，請選中Source Specific欄位中的Include覈取方塊。

Timesaver:如果在步驟6中未選中Include，請跳到步驟8。

步驟7.在「IP Source Address」欄位中，輸入要在多點傳播群組中包含的來源位址。

步驟8.按一下Apply。這會將IP組播組和更新新增到裝置。

IP多點傳送群組規範

步驟1.登入到Web配置實用程式，然後選擇Multicast > IP Multicast Group Address。將開啟IP Multicast Group Address頁面：

步驟2.要配置和顯示IP組地址，請檢查地址，然後按一下Details。出現「IP Multicast Interface Settings」視窗。

步驟3.在Interface Type下拉欄位中，選擇Port或LAG以檢視埠或LAG。預設選項為埠。選擇選項後，按一下Go。

第4步：對於每個介面，選擇以下選項之一：

·靜態 — 將介面作為靜態成員連線到組播組。

·禁止 — 表示禁止此連線埠透過此VLAN加入群組

·無 — 表示連線埠目前不是此VLAN上多點傳送的成員。這是預設設定，直到選擇了「靜態」或「禁止」。

步驟5.按一下Apply。這會更新配置。

刪除IP組播組

步驟1.登入到Web配置實用程式，然後選擇Multicast > IP Multicast Group Address。將開啟IP Multicast Group Address頁面：

步驟2.要從組播組刪除地址，請檢查地址，然後按一下Delete。