目標

本文檔的目標是幫助在Sx500系列堆疊式交換機上配置安全外殼(SSH)伺服器使用者身份驗證設定。如果您想新增新的SSH使用者，這些設定也會有所幫助。它是可選設定。

附註：在新增使用者之前，應通過外部SSH金鑰代生/客戶端應用程式為使用者生成RSA或DSA金鑰。

適用裝置

· Sx500系列堆疊式交換器

軟體版本

· v1.2.7.76

安全殼層(SSH)使用者驗證

步驟1.登入到Web配置實用程式，然後選擇Security > SSH Server > SSH User Authentication。將開啟SSH User Authentication 頁面:

步驟2.在SSH User Authentication by Public Key欄位中，選中Enable覈取方塊，以驗證要對SSH客戶端使用者執行的身份驗證。

步驟3.按一下Apply。

SSH伺服器使用者身份驗證表具有以下欄位：

· SSH使用者名稱 — 顯示SSH使用者的使用者名稱。

·金鑰型別 — 顯示的金鑰型別是RSA或DSA。

·指紋 — 顯示從公鑰生成的指紋。

步驟4.按一下Add新增新的SSH使用者。出現Add SSH User視窗。

步驟5.在SSH使用者名稱欄位中，輸入SSH使用者名稱。

步驟6.在「金鑰型別」欄位中，按一下所需金鑰型別的單選按鈕。

· RSA — 它是一種用於加密和簽名的演算法。

· DSA — 此演算法僅用於簽名。

步驟7.在Public Key欄位中，輸入由SSH客戶端應用程式生成的公鑰。

步驟8.按一下Apply。新增新的SSH使用者。

步驟9。（可選）要編輯SSH使用者名稱憑據，請按一下所需的覈取方塊，然後按一下編輯。出現Edit SSH User視窗。

步驟10.進行所需變更後，按一下Apply。

步驟11。（可選）要刪除SSH使用者名稱，請選中SSH使用者身份驗證表中的所需覈取方塊，然後按一下Delete以刪除。