目標

交換機根據組播組資訊轉發傳入組播流量。此資訊來自收到的IGMP/MLD封包，並儲存在多點傳送轉送資料庫(MFDB)中。 當從配置為轉發組播流的VLAN接收到幀時，該幀將轉發到屬於MAC組地址的所有埠。

MAC Group Address頁用於建立新的MAC組地址，並用於將埠分配給MAC組地址。

本文說明如何在Sx500系列堆疊式交換機上配置MAC組地址。

適用裝置

· Sx500系列堆疊式交換器

軟體版本

•1.3.0.62

MAC組地址

篩選MAC組地址表

步驟1.登入到交換機配置實用程式，然後選擇Multicast > MAC Group Address。將開啟MAC Group Address頁面：

步驟2.檢查VLAN ID。

步驟3.輸入要在VLAN ID equals to欄位中顯示的所需VLAN。

步驟4.檢查MAC組地址。

步驟5.在MAC Group Address equals to欄位中輸入所需的組播MAC組地址。

步驟6.按一下Go過濾具有指定VLAN ID和MAC組地址的MAC組地址表中的結果。

步驟7。（可選）按一下Clear Filter以移除篩選條件。

新增MAC組地址

步驟1.按一下Add新增靜態MAC組地址。系統將顯示Add MAC Group Address視窗。

步驟2.輸入新組播組的VLAN ID。

步驟3.輸入新組播組的MAC地址。

步驟4.按一下Apply。

介面成員資格

步驟1.選中與所需MAC組地址對應的框。

步驟2.按一下Details...為組中的介面配置註冊。出現「MAC Group Address Settings」視窗。

步驟3.從Interface Type下拉選單中選擇要配置的介面。

步驟4.按一下「Go」。

步驟5.點選與每個埠或LAG與組播組關聯的所需方式對應的單選按鈕。

·靜態 — 介面作為靜態成員連線到組播組。

·動態 — 由於IGMP/MLD監聽，該介面已新增到組播組中。

·已禁止 — 不允許介面加入指定VLAN上的多點傳送群組。

·無 — 介面不是指定VLAN上組播組的當前成員。

步驟6.按一下Apply。