目標

三重內容可定址記憶體(TCAM)由交換器用來儲存各種應用程式所使用的記憶體和資源，例如服務品質(QoS)、存取控制清單(ACL)和VLAN。適用於Sx500的TCAM可容納512條規則。啟用應用後，它可能會用盡TCAM規則的一小部分。應用程式的每個規則條目將最多使用1或2個TCAM規則。

本文的目的是解釋如何在Sx500系列堆疊式交換機上配置TCAM分配。

適用裝置

· Sx500系列堆疊式交換器

軟體版本

· v1.2.7.76

檢視TCAM利用率

步驟1.登入到交換機配置實用程式以選擇管理> TCAM分配設定。將開啟TCAM Allocation Settings頁面：

「TCAM Allocation Settings」頁面的一部分顯示為有關「保留的TCAM大小」和「實際的TCAM分配」的相關資訊。在Reserved TCAM Size欄位中檢視以下資訊：

· IP條目 — 為IPv4靜態路由、IP介面和IP主機保留的TCAM條目已用總數。

·非IP條目 — 為其他應用程式（如ACL規則、CoS策略和VLAN速率限制）保留的TCAM條目。

在實際TCAM分配區域中，將檢視以下資訊：這些欄位同時適用於「已使用」和「可用」TCAM資源。

· IPv4靜態路由 — 顯示已使用和可用的IPv4路由條目數。

· IPv4介面 — 顯示已用和可用的IP介面條目數。

· IP主機 — 顯示已使用和可用的IP主機條目數。

·非IP條目 — 顯示由應用程式（如ACL規則和VLAN速率限制）保留的條目。

附註：在「新設定」(New Settings)下，可參考新TCAM分配設定的規則。

步驟3.在Max Number of IPv4 Static Routes欄位中輸入所需的IPv4靜態路由的最大數量。預設值為128。

步驟4.在Max Number of IP Interfaces欄位中輸入所需的IP介面的最大數量。預設值為128。

步驟5.在Max Number of IP Hosts(IP主機的最大數量)欄位中輸入所需的最大IP主機數。預設值為200。

步驟6.按一下Apply以儲存設定，並使用該新設定自動重新開機。