目標

策略繫結用於將策略繫結到埠。它主要用於將QoS定義的策略應用於埠，以便可以根據定義的策略中的流量過濾入口流量。不能將其套用到同一連線埠的出口流量。如果埠上收到的任何資料包不符合策略的要求，這些資料包將被丟棄。本文說明如何在Sx500系列堆疊式交換機上配置策略繫結。

附註：配置的策略只有在從繫結到的所有埠中刪除時才可以編輯。策略或ACL可以繫結到埠，但兩者不能同時執行。

要配置策略繫結，必須先建立策略類對映，然後才能啟用。有關如何建立策略類對映的詳細資訊，請參閱Sx500系列堆疊式交換機上的服務品質(QoS)策略類對映配置一文。

適用裝置

· Sx500系列堆疊式交換器

軟體版本

•1.3.0.62

策略繫結

步驟1.登入到Web配置實用程式並選擇服務品質> QoS高級模式>策略繫結。將開啟Policy Binding頁：

步驟2.從Policy Name下拉選單中選擇要將埠繫結到的策略。

步驟3.從Interface Type下拉選單中選擇介面型別。

·裝置/插槽埠 — 適當的裝置/插槽。裝置可識別交換器是處於作用中還是堆疊中的成員。插槽標識連線到哪個插槽的交換機（插槽1是SF500，插槽2是SG500）。 如果您不熟悉使用的術語，請檢視思科業務：新字詞詞彙表.

· LAG — 鏈路聚合組(LAG)用於將多個埠連結在一起。LAG使頻寬成倍增長，提高了埠靈活性，並在兩台裝置之間提供鏈路冗餘以最佳化埠使用

步驟4.按一下「Go」。用於根據所選策略配置所選裝置上的介面。

步驟5.選中Binding欄位中所需的覈取方塊，將策略繫結到埠。所有不符合策略規則的資料包都會被丟棄。

步驟6.（可選）如果要轉發介面上任何與任何策略不匹配的資料包，請選中Permit Any欄位中的相應覈取方塊。

步驟7.按一下Apply。

步驟8.（可選）要顯示策略繫結到的埠清單，請按一下Show Policy Binding Per Port。出現「Policy Binding」視窗。

附註：如果在步驟8中按一下了Show Policy Binding Per Port，請按照以下步驟操作。

步驟9.從Interface Type下拉選單中選擇介面型別。

·裝置/插槽埠 — 適當的裝置/插槽。裝置可識別交換器是處於作用中還是堆疊中的成員。插槽標識連線到哪個插槽的交換機（插槽1是SF500，插槽2是SG500）。

· LAG — 鏈路聚合組(LAG)用於將多個埠連結在一起。LAG可增加頻寬，增加埠靈活性，並在兩台裝置之間提供鏈路冗餘以最佳化埠使用。

步驟10。（可選）若要選擇策略的名稱，請選中Policy Name欄位中的覈取方塊，然後從Policy Name下拉選單中選擇策略。

步驟11.按一下「Go」。這用於檢視所選裝置上與所選策略相關的介面。

步驟12。（可選）要返回Policy Binding頁，請按一下Back。