目標

服務品質(QoS)高級模式用於啟用信任模式。信任模式用於將網路中的特定域定義為受信任。在該域內，資料包使用802.1p優先順序和差分服務代碼點(DSCP)標籤，以向其所需的服務型別發出訊號。信任模式利用服務等級(CoS/802.1p)和DSCP。CoS/802.1p用於區分從交換機到安全網路的傳出網路流量的優先順序。DSCP用於評估資料包的QoS級別。

本文說明了如何在Sx500系列堆疊式交換機上配置QoS高級模式全域性設定。

適用裝置

· Sx500系列堆疊式交換器

軟體版本

•1.3.0.62

QoS進階模式全域設定

步驟1.登入到Web配置實用程式以選擇服務品質> QoS高級模式>全域性設定。將開啟Global Settings頁面：

步驟2.點選與所需信任模式對應的單選按鈕。如果資料包CoS級別和DSCP標籤對映到單獨的隊列，則信任模式確定將資料包分配到的隊列。

· CoS/802.1p — 根據VLAN標籤中的VLAN優先順序標籤(VPT)欄位將流量對映到隊列。如果傳入資料包上沒有VLAN標籤，則根據每個埠的預設CoS/802.1p值將流量對映到隊列。這是第2層QoS。

· DSCP — 根據IP報頭中的DSCP欄位，將所有IP流量對映到隊列。如果流量不是IP流量，則會對映到盡力而為隊列。這是第3層QoS。

· CoS/802.1p-DSCP — 使用CoS/802.1p對映所有非IP流量。所有IP流量均通過DSCP進行對映。

步驟3.點選與所需模式狀態對應的單選按鈕。這提供了一種無需建立策略即可信任CoS/DSCP的方法。

·可信 — 信任CoS/DSCP。

·不受信任 — 不信任CoS/DSCP。介面上配置的預設CoS值用於優先處理到達介面的流量。

附註：如果介面上有原則，則Default Mode Status欄位不相關。該介面優先處理策略設定。

步驟4.在Override Ingress DSCP欄位中選中Enable，以便使用DSCP覆蓋表中設定的新值覆蓋傳入資料包中的原始DSCP值。交換機將使用新的DSCP值進行出口隊列。它還會用新的DSCP值替換資料包中的原始DSCP值。

步驟5.如果已啟用Override Ingress DSCP，請按一下DSCP Override Table重新配置DSCP。此時將開啟「DSCP覆蓋表」頁：

步驟6.配置DSCP覆蓋表。

· DSCP輸入 — 顯示需要重新標籤為替代值的傳入資料包的值。

· DSCP輸出 — 從「DSCP輸出」下拉選單中選擇相應DSCP輸入值的所需DSCP輸出值。

步驟7。（可選）按一下Restore Defaults將DSCP Out值恢復為預設值。預設值是DSCP Out值與相應的DSCP In值相同時。

步驟8.在DSCP覆蓋表中按一下Apply。

步驟9.按一下Apply。