目標

IPv4介面頁允許使用者選擇裝置是通過DHCP動態接收IP地址，還是靜態接收使用者定義的IP地址。如果交換機沒有運行DHCP伺服器，則需要靜態分配IP地址。

本文檔的目標是向您展示如何根據您的要求靜態或動態配置IPv4介面。

適用裝置

· Sx500系列堆疊式交換器

軟體版本

•1.3.0.62

動態IPv4配置

步驟1.登入到Web配置實用程式，然後選擇Administration > Management Interface > IPv4 Interface。IPv4 Interface頁面隨即開啟。

步驟2.從管理VLAN下拉式清單中選擇要用作管理VLAN的VLAN。預設情況下，管理VLAN為1。

步驟3.在IP Address Type欄位中按一下Dynamic。

步驟4.（可選）選中Renew IP Address Now欄位中的Enable覈取方塊以在此即時續訂IP地址。

步驟5.按一下Apply。

靜態IPv4配置

步驟1.登入到Web配置實用程式，然後選擇Administration > Management Interface > IPv4 Interface。IPv4 Interface頁面隨即開啟。

步驟2.從管理VLAN下拉式清單中選擇要用作管理VLAN的VLAN。預設情況下，管理VLAN為1。

步驟3.在IP Address Type欄位中按一下Static。

步驟4.在IP Address欄位中輸入IPv4介面的IP地址。

步驟5.在Mask欄位中按一下所需遮罩型別的單選按鈕。

·網路掩碼 — 輸入步驟4中輸入的IP地址的子網掩碼。

·字首長度 — 輸入在步驟4中輸入的IP地址的字首長度。字首長度是地址中的網路位數（如16表示B類地址，24表示C類地址）。

步驟6.在Administrative Default Gateway欄位中按一下所需的單選按鈕，該按鈕用於訪問Web配置實用程式的裝置。

·使用者定義 — 在欄位中輸入所需的預設網關IP地址。

·無 — 此選項選擇沒有任何預設網關IP地址。

步驟7.按一下Apply。