目標

本文旨在指導您如何在Sx500系列堆疊式交換機上配置複製/儲存檔案設定。交換器的預設組態會使用執行組態檔，該組態檔不穩定，且不會在重新啟動後保留設定。

本文說明如何將執行組態複製到啟動組態，並在重新啟動後保留組態。

如果您不熟悉以下術語，請檢視思科業務：新字詞詞彙表.

適用裝置

- Sx500系列堆疊式交換器

複製活動交換機韌體的複製/儲存設定

步驟1。在交換器組態工具中，選擇Administration > File Management > Copy/Save Configuration。此時將開啟「複製/儲存配置」頁，其中包含預設設定。

步驟2.按一下Copy Action欄位中的Copy Active Switch firmware單選按鈕。

步驟3.在Copy Action區域中，按一下Software image單選按鈕以保留路由器原始映像，或按一下Boot code以指示路由器啟動並使用快閃記憶體中儲存的第一個IOS映像。

步驟4.選擇源文件要覆蓋的目標裝置。

步驟5.如果要儲存設定，請按一下Apply。

步驟6.按一下OK以完成複製檔案。

步驟7.按一下Enable/Disable Save Icon Blinding以啟用/禁用閃爍Save圖示。

對於Copy Active Switch firmware選項，Source File Name和Destination File欄位不可用。

複製/儲存複製配置的設定

步驟1。在交換器組態工具中，選擇Administration > File Management > Copy/Save Configuration。此時將開啟「複製/儲存配置」頁，其中包含預設設定。

步驟2.在Copy Action欄位中，按一下Copy configuration單選按鈕。

步驟3.在Source File Name 欄位中，按一下Running configuration、Startup configuration或Backup configuration，以指出哪些檔案需要儲存在目的地檔案名稱中。

- 運行配置 — 運行配置是路由器當前運行的配置。

- 啟動配置 — 啟動配置是路由器啟動或通電時載入的配置。

- 備份配置 — 備份配置允許使用者備份對路由器進行的所有配置。

步驟4.在Destination File Name欄位中，按一下Startup configuration或Backup configuration以指出需要將來源檔案名稱中的組態檔儲存的位置。

附註：對於複製配置，源和目標裝置欄位不可用。

步驟5.如果要儲存設定，請按一下Apply 。

步驟6.按一下OK以完成複製檔案。

步驟7.按一下「Done」以完成儲存設定。

步驟8.按一下Enable/Disable Save Icon Blinking以啟用/禁用閃爍Save圖示。

更改設定後，「儲存」圖示將消失。