目標

802.1x中的時間範圍是絕對時間範圍和重複時間範圍。循環時間範圍是可以與802.1x上的絕對時間範圍一起配置的時間範圍。如果時間範圍具有一個或多個循環範圍並配置為支援802.1x的埠，則該埠在循環範圍所定義的時間段內處於802.1x活動狀態，該時間段也處於絕對時間範圍的開始和結束時間內。當啟用802.1x的連線埠超出其絕對時間範圍和/或重複時間範圍時，會顯示802.1x處於非作用狀態，並相當於「強制未授權」。「Recurring Range」頁用於建立循環範圍，然後可以將其新增到「Time Range」頁中建立的時間範圍。所有時間規範均解釋為本地時間（夏令時不影響此時間）。

本文檔的目的是解釋SG500X系列堆疊式交換機上802.1x重複範圍的配置。

適用裝置

· SG500X系列堆疊式交換器

軟體版本

•1.3.0.62

配置802.1x的重複範圍

步驟1.登入到Web配置實用程式，然後選擇Security > 802.1X > Recurring Range。將開啟Recurring Range頁：

步驟2.在時間範圍名稱欄位中，從下拉式清單中選擇需要新增定期時間範圍的所需時間範圍。

步驟3.按一下Add以新增定期時間範圍。將打開「循環時間範圍」頁：

附註：時間範圍名稱顯示將新增定期範圍的時間範圍名稱。

步驟4.在Recurring Starting Time欄位中，分別從「星期幾」和「時間」下拉選單選擇星期幾和重複範圍的開始時間。

步驟5.在「循環結束時間」欄位中，分別從「星期幾」和「時間」下拉選單中選擇周中的日期以及循環範圍結束的時間。

步驟6.按一下Apply以儲存變更。在Recurring Range Table中可看到新新增的條目。