目標

域名系統(DNS)將網站名稱轉換為承載網站的伺服器的IP地址。可以在交換機上配置多個DNS伺服器以解析IP地址。交換機將從從DNS伺服器獲取的頻繁查詢域名儲存到本地DNS快取中。它最多可以為DHCP在交換機上配置的每個IP地址儲存64個靜態地址、64個動態地址和一個額外的動態條目。交換機首先嘗試將域名與靜態條目匹配，如果失敗，則嘗試將域名與動態條目匹配；如果無法在對映地址中找到配置DNS伺服器，則請求該伺服器。

本文介紹如何在Sx500系列堆疊式交換機上設定主機對映，以便可以將已知域名對映到各自的伺服器。

適用裝置

· Sx500系列堆疊式交換器

軟體版本

· v1.2.7.76

設定主機對映

步驟1.登入到Web配置實用程式，然後選擇IP Configuration > Domain Name System > Host Mapping。將開啟Host Mapping頁面。

步驟2.要新增主機對映，請按一下Add。將開啟新增主機對映頁。

步驟3.在IP Version欄位中，根據主機IP地址型別（IPv4或IPv6），點選Version 4單選按鈕或Version 6單選按鈕。

附註：如果沒有啟用IPv6介面，則可能沒有版本6的選項。有關詳細資訊，請參閱標題為Sx500系列堆疊式交換機上的IPv6介面配置的文章。

步驟4.如果在步驟3中選擇了IPv6，請按一下其中一個IPv6 Address Type單選按鈕。

·本地鏈路 — IPv6地址標識單個網路鏈路上的主機。鏈路本地地址不可路由，只能用於本地網路中的通訊。

·全域性 — IPv6地址是全域性單播IPv6型別，可從其他網路檢視和訪問。

步驟5.如果為IPv6地址型別選擇Link Local，請從Link Local Interface下拉選單中選擇接收該地址的介面。您可能會在清單中看到所有可用介面的字首。預設字首是FE80，這是一個不可路由的本地介面。

步驟6.在「主機名」欄位中，輸入最多158個字元的有效域名。

步驟7.在IP地址欄位中輸入主機的IP地址。此IP地址條目取決於在「IP版本」欄位中按一下的IP版本。

附註：如果您在步驟3中按一下了版本6，則最多可以輸入四個IP地址（一個活動地址和3個備份地址）。 IPv4中沒有此選項。

步驟8.按一下視窗底部的Apply儲存設定。設定已應用。

步驟9.（可選）要刪除主機名，請檢查主機名並按一下Delete。此操作將刪除整個建立的表以及備份IP地址。