目標

域名系統(DNS)伺服器將域名轉換為IP地址。如果特定域名的此IP地址在本地可用，則可以從DNS快取中檢索它，也可以在各個頂級域伺服器中查詢它以檢索此資訊。本文說明如何在Sx500系列堆疊式交換機上新增DNS伺服器。

適用裝置

· Sx500系列堆疊式交換器

軟體版本

· v1.2.7.76

DNS伺服器的配置

步驟1.登入到Web配置實用程式以選擇IP Configuration > Domain Name System > DNS Servers。將開啟DNS Server頁面：

啟用DNS伺服器

步驟1。在DNS欄位中，勾選Enable以啟用交換器的DNS功能。

步驟2.在「預設引數」區域的「預設域名」欄位中，輸入要配置為完全限定域名(FQDN)的域名。 交換機將此域名附加到非完全限定的域名，使其成為FQDN。

注意：交換機在Type欄位中標識預設域名伺服器型別。

· DHCP — 預設名稱由DHCP伺服器動態指定。

·靜態 — 預設名稱是使用者定義的。

·不適用 — 沒有預設域名。

步驟3.按一下Apply 以儲存DNS設定。

新增DNS伺服器

步驟1。在DNS伺服器表中，按一下表底部的Add以新增DNS伺服器，以便交換機可以查詢域名的IP地址。

步驟2.在「IP版本」欄位中，根據伺服器IP地址型別（IPv4或IPv6），按一下版本4單選按鈕或版本6單選按鈕。

附註：如果沒有啟用IPv6介面，則可能沒有版本6的選項。

步驟3.如果在步驟2中選擇了IPv6，請按一下一個type of IPv6 address單選按鈕。

·本地鏈路 — IPv6地址標識單個網路鏈路上的主機。鏈路本地地址不可路由，只能用於本地網路上的通訊。

·全域性 — IPv6地址是全域性單播IPv6型別，可從其他網路檢視和訪問。

步驟4.如果為IPv6地址型別選擇Link Local，請從Link Local Interface下拉選單中選擇接收該地址的介面。您可能會在清單中看到所有可用介面的字首。預設字首是FE80，這是一個不可路由的本地介面。

步驟5.在DNS伺服器IP地址欄位中，輸入DNS伺服器的IP地址。

附註：此IP地址可以是IPv4地址或IPv6地址，但應匹配步驟2中選擇的IP版本。在此示例中，顯示IPV6地址，因此此步驟必須符合前面的3個步驟。例如，如果DNS伺服器是遠端伺服器，請在步驟3中選擇全域性並輸入全域性IPv6地址。

步驟6.（可選）若要使此DNS伺服器成為IP地址查詢的預設伺服器，請在DNS伺服器狀態(DNS Server State)欄位中選中Active。

附註：DNS伺服器狀態可以是活動或非活動。只能有一個活動伺服器。其餘伺服器的優先順序從低到高。僅當活動伺服器發生故障時，交換機才會轉到在DNS伺服器表中配置的其他DNS伺服器。

步驟7.按一下Apply以儲存變更。

編輯DNS伺服器

注意：您只能啟用非活動伺服器。無法停用活動伺服器，但可以刪除。

步驟1.檢查您要啟用的DNS伺服器，然後按一下Edit。出現一個新視窗。

步驟2.（可選）從DNS伺服器IP地址欄位中選擇所需伺服器的IP地址。您只能從已新增到DNS伺服器表中的可用DNS伺服器清單中選擇IP地址。

步驟3.選中Active，然後按一下Apply，在Server State欄位中提交更改。不能有多個活動DNS伺服器。如果使另一台伺服器處於活動狀態，則會自動使現有的活動伺服器處於非活動狀態。

刪除DNS伺服器

步驟1.檢查您要刪除的DNS伺服器，然後按一下Delete 將其從DNS伺服器表中刪除。如果選擇刪除活動伺服器，則下一個優先順序伺服器將變為活動狀態。