目標

TCP和UDP是網際網路協定簇的核心協定之一。TCP和UDP都工作在TCP/IP模型的傳輸層，TCP使用三次握手建立可靠的連線，而UDP不可靠，但比TCP更快。網路裝置提供一些使用TCP或UDP的服務，以方便裝置的管理。可以根據需要啟用或禁用服務。

本檔案將說明如何在Sx500系列堆疊式交換器上啟用或停用TCP/UDP服務。

適用裝置

- Sx500系列堆疊式交換器

軟體版本

- v1.2.7.76

設定TCP/UDP服務

步驟1.登入到Web配置實用程式並選擇安全> TCP/UDP服務。將開啟TCP/UDP Services頁面。

步驟2.選中Enable 覈取方塊以啟用各自的TCP/UDP服務。可用選項包括：

- HTTP服務 — 這是用於與Web伺服器通訊的協定。使用TCP。

- HTTPS服務 — 表示安全超文本傳輸協定。這與HTTP類似，但使用TLS或SSL來加密和解密資料，使其比HTTP更安全。使用TCP。

- SNMP服務 — 代表簡單網路管理協定。這用於管理IP網路上的裝置，如路由器、交換機、印表機等。通常使用UDP。

- Telnet服務 — 用於建立通過Internet以及控制檯與遠端電腦通訊的虛擬終端。通過Telnet進行的通訊採用純文字檔案格式。使用TCP。

- SSH服務 — 代表安全外殼。這用於在通過不安全網路（通常是Internet）連線的兩台電腦之間建立安全連線。 這與Telnet類似，但更安全。通過SSH進行的通訊已加密。使用TCP。

步驟3.按一下Apply。

TCP服務表顯示當前活動的每個服務的以下欄位：

- 服務名稱 — 交換器提供TCP服務所使用的存取方法。

- SSH — 提供對交換機命令列的加密訪問。

- Telnet — 提供對交換機命令列的未加密訪問。

- HTTP — 提供對交換器Web介面的未加密存取。

- HTTPS — 提供對交換機Web介面的加密訪問。

- 型別 — 服務使用的IP協定。

- TCP — 在IPv4主機之間提供可靠的連線。

- TCP6 — 在IPv4和IPv6主機之間提供可靠的連線。

- 本地IP地址 — 交換機提供服務所用的本地IP地址。

- 本地埠 — 交換機提供服務所用的本地TCP埠。

- 遠端IP地址 — 請求服務的遠端裝置的IP地址。

- 遠端埠 — 請求服務的遠端裝置的TCP埠。

- State — 服務的狀態。

— 偵聽 — 表示交換機正在本地埠上接受此服務的連線。

— 已建立 — 表示活動連線。

— 等待時間 — 表示連線已關閉，但仍被跟蹤，以便無序資料包仍能通過防火牆。

UDP服務表顯示當前活動的每個服務的以下欄位：

- 服務名稱 — 交換機提供UDP服務所使用的訪問方法。

- SNMP — 提供對交換機命令列的未加密訪問。

- Bonjour — 提供對交換機命令列的未加密訪問。

- 型別 — 服務使用的IP協定。

- TCP — 在IPv4主機之間提供可靠的連線。

- TCP6 — 在IPv4和IPv6主機之間提供可靠的連線。

- 本地IP地址 — 交換機提供服務所用的本地IP地址。

- 本地埠 — 交換機提供服務所用的本地UDP埠。

- 應用程式例項 — UDP服務的服務例項。（例如，當兩個發件人向同一目標傳送資料時）。