目標

在網路裝置上進行的配置更改儲存在運行配置（易失性儲存器）中，並在網路裝置重新啟動後刪除。要保留這些配置，必須將運行配置複製到啟動配置（非易失性記憶體）或儲存在其他裝置上。

本文說明如何檢視各種系統組態檔，以及如何複製/儲存組態檔。本文還提供有關建立或修改檔案的時間，以及如何清除Sx500系列堆疊式交換機上的啟動配置檔案的報告。

適用裝置

- Sx500系列堆疊式交換器

軟體版本

- 1.3.0.62

檢視配置檔案屬性

步驟1.登入到Web配置實用程式，然後選擇管理>檔案管理>配置檔案屬性。將開啟「配置檔案屬性」頁：

- 映象配置是交換機建立的運行配置的副本。系統只能將啟動配置複製到映象配置。如果交換器重新開機，映象組態會還原成出廠預設值。其操作與備份配置類似。這樣可以自動建立映象配置檔案。運行配置的副本基於以下三個條件：開關已連續工作24小時；如果在24小時內未對運行配置進行任何配置更改；第三，如果啟動配置與運行配置相同。預設情況下啟用。

步驟2.（可選）若要停止自動建立的映象配置檔案，請取消選中Auto Mirror Configuration欄位中的Enable覈取方塊。

配置檔案表包含以下資訊。

- 配置檔名 — 顯示各種系統配置檔案，如啟動配置和運行配置。

— 啟動配置 — 啟動或重新啟動交換機時使用的配置。

— 運行配置 — 儲存在易失性記憶體中的交換機上運行的當前配置。

- 建立時間 — 顯示已修改檔案的最新日期和時間。

清除組態檔

步驟1.選中Configuration File Table中所需的覈取方塊以清除所需的配置檔案。

步驟2.按一下Clear Files 以清除「Startup」和「Backup Configuration」檔案。

複製/儲存配置檔案

在任何視窗中按一下Apply時，對交換機配置設定所做的任何更改僅應用於運行配置，而一旦交換機重新啟動運行配置就會丟失，因此將運行配置檔案複製到另一個配置檔案非常重要。

步驟1.登入到Web配置實用程式，然後選擇管理>檔案管理>複製/儲存配置。此時將開啟「複製/儲存配置」頁，其中提供了預設設定：

步驟2.按一下Source File Name欄位中的所需單選按鈕，選擇需要複製的配置檔案。可用的配置檔案包括：

- 運行配置 — 交換機上運行的當前配置位於易失性記憶體中。

- 啟動配置 — 啟動或重新引導交換機時使用的配置。

- 備份配置 — 如果啟動和運行配置崩潰，可以使用儲存在非易失性記憶體中的配置。

- 映象配置 — 如果運行配置至少在24小時內未修改，則會自動將其儲存到映象配置中，並生成帶有相應事件嚴重級別的日誌消息。

步驟3.在Destination File Name欄位中，按一下所需的檔案配置單選按鈕，以指明需要覆蓋Source File Name欄位中的配置檔案。

附註：在步驟3中選擇備份配置時，將啟用「敏感資料」欄位。

安全敏感資料(SSD)是一種架構，可為裝置上的敏感資料（如密碼和金鑰）提供保護。SSD還支援安全備份和共用包含敏感資料的配置檔案。要配置SSD規則，請參閱在SG500x系列堆疊式交換機上設定安全敏感資料管理規則文章。

步驟4.點選Sensitive Data欄位中的所需單選按鈕，定義應在備份過程中儲存敏感資料的方式。

- 排除 — 敏感資料不會儲存到備份配置。

- 已加密 — 敏感資料僅以加密形式儲存。

- 明文 — 敏感資料僅儲存為明文。

步驟5.按一下Apply。

步驟6.按一下OK。

步驟7.（可選）預設情況下，組態變更會儲存在執行組態中，如果交換器重新開機，所有執行組態都會遺失，因此，若要將此情況通知使用者，交換器Web公用程式右上角的「save」圖示始終會閃爍。要禁止儲存圖示閃爍，請按一下禁用儲存圖示閃爍，但不建議這樣做。