目標

會話超時指定在伺服器自動終止會話之前，會話可以保持空閒的時間。然後，使用者必須再次登入以重新建立所需的會話。這主要用於安全目的。

本文說明如何在Sx500系列堆疊式交換器上設定閒置作業階段逾時。

適用裝置

- Sx500系列堆疊式交換器

軟體版本

- 1.3.0.62

配置空閒會話超時

步驟1.登入到Web配置實用程式並選擇管理>空閒會話超時。將開啟空閒會話超時頁：

步驟2.從HTTP Session Timeout下拉選單中選擇每個會話所需的超時（分鐘）。此值指定HTTP會話在會話自動終止之前可以保持空閒的時間。HTTP會話是從Web瀏覽器訪問裝置GUI時的會話。

步驟3.從HTTPS會話超時下拉選單中選擇每個會話所需的超時（以分鐘為單位）。此值指定HTTPS會話在會話自動終止之前可以保持空閒的時間。HTTPS會話與HTTP相同，但採用安全方式。與HTTP中的純文字檔案相比，通訊被加密。

步驟4.從Console Session Timeout下拉選單中選擇每個會話所需的超時（以分鐘為單位）。指定在會話自動終止之前，控制檯會話可以保持空閒的時間。當您通過控制檯終端訪問裝置時，控制檯會話就是一個。

步驟5.從Telnet會話超時下拉選單中選擇每個會話所需的超時（分鐘）。這指定Telnet會話在自動終止之前可以保持空閒的時間。Telnet會話是使用telnet協定遠端登入裝置時的會話。

步驟6.從SSH會話超時下拉選單中選擇每個會話所需的超時（以分鐘為單位）。此值指定SSH會話在會話自動終止之前可以保持空閒的時間。SSH（安全殼層）會話是通過SSH協定遠端登入裝置時的會話。

附註：所有會話的預設超時為10分鐘。任何會話的Never值表示超時不適用於該會話。無論會話處於非活動狀態，它始終保持與其伺服器的連線。

步驟7.按一下Apply。