目標

Telnet預設禁用。必須使用基於Web的交換機配置實用程式或控制檯介面和串列電纜連線來啟用。本文檔的目的是使使用者能夠使用telnet進行連線。

適用裝置

- SF 300-08

- SF 302-08

- SF 302-08MP

- SF 302-08P

- SF 300-24

- SF 300-24P

- SF 300-48

- SF 300-48P

- SG 300-10

- SG 300-10MP

- SG 300-10P

- SG 300-20

- SG 300-28

- SG 300-28P

- SG 300-52

使用telnet連線(Windows)

1.選擇開始>運行。

2.在「開啟」欄位中輸入CMD，然後按Enter。

3.鍵入telnet、空格和交換機IP地址。例如：c:>telnet 192.168.1.114

4.按Enter鍵。系統隨即會顯示「登入」。按Ctrl-R刷新選單CLI登入或從任何其他視窗跳至選單CLI登入。

5.輸入cisco（預設值）作為使用者名稱。

6.輸入密碼cisco（預設）。

7.按Enter鍵。