目標

本文說明如何升級200和300系列交換機的韌體，但可能包含有關升級其他裝置韌體的有用資訊。

適用裝置

- 200 系列交換器

- 300 系列交換器

軟體版本

- 1.4.x.xx

目錄

如何下載映像檔案？

如何破解檔名？

如果我通過HTTP升級並收到錯誤消息，該怎麼辦？

如何通過TFTP伺服器升級開機檔案？

為什麼要升級韌體？

升級韌體是每台裝置上實現最佳效能所必需的。發佈升級後安裝升級非常重要。思科發佈韌體升級時，通常包含一些改進，如新功能或修復可能導致安全漏洞或效能問題的錯誤。

升級韌體時的潛在問題

如何下載映像檔案？

若要升級您的裝置，您需要將通常稱為映像的檔案下載到您的電腦，然後將其傳輸到裝置。

步驟1。前往思科支援，然後在「Downloads（下載）」下輸入需要升級的裝置的名稱。應出現下拉選單。向下滾動並選擇您擁有的特定模型。

步驟2.選擇軟體型別。

步驟3.選擇要升級至裝置的韌體版本。

附註：如果您錯過幾次升級，您可能需要從最舊版本升級到最新版本。當第二個數字上升時（例如1.2.1.1到1.3.1.1），通常是升級量最大的版本。

步驟4.按一下箭頭圖示下載。

步驟5.選擇下載後，可能會顯示思科的終端使用者軟體許可協定。按一下以接受許可協定。

步驟6.如果此螢幕開啟，請按一下Save。根據您的Web瀏覽器，可能會自動發生這種情況。通常，它會自動儲存在「下載」資料夾中。

步驟7.登入交換器的Web組態頁面，然後導覽至管理>檔案管理>升級/備份韌體/語言。

步驟8.出現「Upgrade/Backup Firmware/Language（升級/備份韌體/語言）」螢幕，並預選擇「Via HTTP(通過HTTP)」、「Upgrade（升級）」和「Firmware Image（韌體映像）」。按一下「Choose File」。

步驟9.選擇Downloads和適當的檔案，然後按一下Open。

只有以.ros結尾的檔案才能用於升級200/300系列路由器上的韌體。如果您對檔案的唯一選擇以.zip結尾，而您不知道如何檢索.ros檔案，請閱讀本文的下一節，如何破解檔名？

附註：其他系列交換器通常使用.bin檔案而不是.ros檔案。

步驟10.您開啟的檔案將顯示在螢幕上。按一下「Apply」。

步驟11.可能會出現此畫面。按一下「OK」以確認升級。如果您有彈出廣告攔截器，則需要允許彈出廣告來顯示它。

步驟12.按一下「Done」。

步驟13.（可選）如果出現「複製/儲存配置」頁，則可以保留預選選項，也可以根據需要更改這些選項。交換機當前使用的所有配置都在運行配置檔案中，在重新啟動後不會保留該檔案。為了保留您的配置，必須將運行配置儲存到啟動配置。如果沒有顯示，如果要儲存組態檔，請導覽至管理>檔案管理>複製/儲存組態。按一下「Apply」，將執行中的組態儲存到啟動組態中。

步驟14.按一下「Done」。

步驟15.必須交換韌體映像才能使更新後的版本處於活動狀態，而舊的韌體處於非活動狀態。導航到管理>檔案管理>活動映像，然後從下拉選單中選擇新版本。按一下「Apply」。

步驟16.要重新啟動，請導覽至Administration > Reboot。然後，交換機將重新啟動以儲存檔案升級。

步驟17.選擇Immediate，然後按一下Reboot。

您已成功完成裝置上的韌體升級。

如何破解檔名？

下載要升級的版本時，最後三個字母將決定該檔案的用途。

在本示例中，檔案以.ros結尾。這是韌體升級。您應該能夠使用HTTP進行升級，並上傳以.ros結尾的HTTP映像檔案。

附註：請務必將您從思科支援下載的所有檔案（包括解壓縮的檔案）儲存在同一個資料夾中。通常，這些映像會儲存到「下載」檔案中。

如果您看到格式以.zip結尾的檔案，則必須解壓縮該檔案。如果您沒有解壓縮程式，則需要下載一個。有幾種免費線上選項。下載解壓縮程式後，按一下「Downloads」，然後找到要解壓縮的.zip檔案。

按一下右鍵zip檔案的名稱，會出現類似此內容的螢幕。將滑鼠懸停在解壓軟體上，然後選擇Extract Here。在此範例中，使用7-Zip。

附註：如果檔案以.rfb結尾，則它是一個開機檔案。擷取zip檔案時可能會看到此檔案。有時需要升級引導檔案。此過程將在如何通過TFTP伺服器升級引導檔案？但大多數情況下，您在收到特定錯誤資訊（詳細見下節）之前不會知道您需要執行此操作。

如果我通過HTTP升級並收到錯誤消息，該怎麼辦？

如果您嘗試通過HTTP伺服器升級韌體，可能收到以下錯誤消息：軟體代碼檔案過大。這要求您使用簡單式檔案傳輸通訊協定(TFTP)伺服器升級開機檔案，然後才可以執行韌體升級。

啟動檔案決定電腦啟動時發生的進程的順序。它遵循裝置上程式設計的指令。在某些情況下，更新引導檔案允許電腦將韌體升級到較新版本。

TFTP是一種用於傳輸檔案的簡單協定。有多個免費的TFTP伺服器選項可供線上下載。下載TFTP伺服器後，請按照下一節中的說明操作。

附註：從1.3版升級到1.4版時會發生這種情況。

如何通過TFTP伺服器升級開機檔案？

下載要應用於裝置的檔案後，請記下檔案所在資料夾的相關資訊。「下載」資料夾是最常用的下載位置。請確保將所有檔案儲存在同一個位置，如果檔案未解壓縮，請解壓縮該檔案。

步驟1.開啟TFTP伺服器。這是您通過電腦升級檔案的工具。在Windows平台中，轉到Windows圖示旁左下方的搜尋欄，搜尋已下載的TFTP伺服器並將其選中。

附註：為避免潛在衝突，請僅下載一個TFTP伺服器。

步驟2.從Server Interface欄位的下拉選單中選擇IP地址。它應該是您電腦的地址，因為伺服器正在您的電腦上運行。此示例顯示選擇了英特爾(R)乙太網連線，因為筆記型電腦通過乙太網連線到裝置。然後按一下「Browse」。

附註：Server Interface可能因您的配置而異。

步驟3.按一下「瀏覽」後，將出現一個新視窗。選擇包含此升級的所有解壓縮檔案的資料夾，然後按一下確定。

步驟4.要仔細檢查目錄是否包含所有必要檔案，您可以在TFTP伺服器上按一下Show Dir。

步驟5.滾動瀏覽映像，確保它們都位於TFTP目錄中。

步驟6.現在，已開啟TFTP伺服器並且已連線到交換機，請從交換機的導航窗格中選擇以下內容。管理>檔案管理>升級/備份韌體/語言。

附註：大多數裝置都有相似的導航頁面。

步驟7.選擇以下選項：通過TFTP、升級、引導代碼、按IP地址和版本4。然後輸入TFTP伺服器的IP地址，並鍵入需要升級的檔名。按一下「Apply」以升級。

附註：啟動檔案中包含boot一詞。

步驟8.升級檔案後，您可能會收到一則訊息以重新啟動您的裝置。按一下「Done」，您的交換器可能會自動重新開機。

步驟9.如果交換器沒有自動重新開機，請導覽至Administration > Reboot。然後，交換機將重新啟動以儲存檔案升級。

步驟10.選擇Immediate，然後按一下Reboot。

步驟11.您可能會收到類似這樣的警告。按一下「OK」（確定）。如果您有彈出廣告攔截器，則需要允許彈出廣告來顯示它。

步驟12.裝置重新啟動後，您可以確認引導版本已升級。導覽至Status and Statistics > System Summary。

此時，您需要通過HTTP升級韌體版本，如如何下載映像檔案？您可以從該部分的第7步開始，因為您將使用先前下載的影象檔案。

步驟13.完成後，您可以確認已安裝最新的韌體和啟動版本。導覽至Static and Statistics > System Summary。

現在，您應該已經成功更新為裝置的最新韌體。

可通過按一下下面的連結訪問升級韌體的隨附文章。

通過HTTP/HTTPS在200/300系列託管交換機上進行韌體升級

通過TFTP在200/300系列託管交換機上進行韌體升級

思科S系列產品韌體升級指南