目標

使用通用VLAN註冊協定(GVRP)的相鄰虛擬區域網(VLAN)感知裝置可以相互交換VLAN資訊。GVRP基於通用屬性註冊協定(GARP)並在橋接網路中傳播VLAN資訊。當GVRP被啟用時，它會傳輸和接收GARP封包資料單元(GPDU)。 這允許您在一台交換機上配置VLAN，然後在網路中傳播其資訊，而不是以前要求在網路中的每個交換機上建立VLAN。

本文提供如何通過命令列介面(CLI)在交換機上配置GVRP設定的說明。

適用裝置

- Sx300系列

- Sx350系列

- SG350X系列

- Sx500系列

- Sx550X系列

軟體版本

- 1.4.7.06 — Sx300、Sx500

- 2.2.8.04 — Sx350、SG350X、Sx550X

配置GVRP設定

步驟1.登入到交換機控制檯。預設使用者名稱和密碼為cisco/cisco。如果您已配置新的使用者名稱或密碼，請改為輸入憑據。

附註：若要瞭解如何通過SSH或Telnet訪問SMB交換機CLI，請按一下此處。

附註：這些命令可能會因交換機的確切型號而異。在本示例中，SG350X-48MP交換機通過Telnet訪問。

步驟2.在交換機的特權執行模式下，輸入以下命令進入全域性配置模式：

SG350X#configure

步驟3.要在交換機上全域性啟用GVRP，請輸入以下內容：

SG350X(config)#gvrp enable

步驟4.在全域性配置模式下，通過輸入以下內容輸入介面配置上下文：

SG350X(config)#interface [interface-id]

- interface-id — 指定要配置的介面ID。

步驟5.由於GVRP需要標籤支援，因此埠必須配置為中繼或常規模式。要配置介面的VLAN成員模式，請輸入以下內容：

SG350X(config-if)#switchport mode [trunk |常規]

選項包括：

- trunk — 指定中繼第2層VLAN埠。

- general — 指定完全的802.1q支援的VLAN埠。

附註：在本例中，介面設定為Trunk連線埠。

步驟6.要在介面上啟用GVRP，請輸入以下內容：

SG350X(config-if)#gvrp enable

步驟7.（可選）要註銷埠上的所有動態VLAN並防止在埠上建立或註冊VLAN，請輸入以下命令：

SG350X(config-if)#gvrp registration-forbid

附註：在此範例中，禁止在介面上註冊新的VLAN。

步驟8。（可選）要禁用動態VLAN建立或修改，請輸入以下命令：

SG350X(config-if)#gvrp vlan-creation-forbid

附註：在此範例中，禁止在介面上建立新的VLAN。

步驟9.輸入end命令返回特權執行模式：

SG350X(config)#end

步驟10。（可選）要在交換機或特定介面上顯示GVRP設定，請輸入以下內容：

SG350X#show gvrp configuration [interface-id |詳細]

附註：在此示例中，顯示ge1/0/3介面的GVRP設定。

步驟11。（可選）在交換機的特權EXEC模式下，通過輸入以下命令將配置的設定儲存到啟動配置檔案中：

SG350X#copy running-config startup-config

步驟12.（可選）出現Overwrite file [startup-config]...提示後，在鍵盤上按Y選擇「Yes」，或按N選擇「No」。

現在，您應該已經通過CLI成功配置交換機上的GVRP設定。