目標

簡易網路管理通訊協定(SNMP)是一種網際網路標準通訊協定，用於管理IP網路上的裝置。SNMP消息用於檢查和傳遞有關受管對象的資訊。SNMP使用管理資訊庫(MIB)在包含對象識別符號(OID)的分層或tr結構名稱空間中儲存可用對象。 OID標識MIB層次結構中可通過SNMP讀取或設定的資訊。

SNMP檢視是MIB對象的子集，可以分配給SNMP訪問組，以控制SNMP使用者對MIB對象資訊的寫、讀和通知許可權。檢視是MIB子樹集合的使用者定義標籤。每個子樹ID由相關子樹根的OID定義。

本文提供有關如何通過裝置的命令列介面(CLI)在交換機上配置SNMP檢視的說明。這也可以通過裝置的基於Web的實用程式來完成。有關說明，請按一下此處。

適用裝置

- Sx300系列

- Sx350系列

- SG350X系列

- Sx500系列

- Sx550X系列

軟體版本

- 1.4.7.05 — Sx300、Sx500

- 2.2.8.04 —Sx350、SG350X、Sx550X

在交換機上配置SNMP檢視

步驟1.訪問交換機的CLI。

附註：在本示例中，PuTTY是用於訪問交換機CLI的應用程式。預設使用者名稱和密碼為cisco/cisco。如果您已自定義您的憑據，請使用使用者名稱和密碼。

步驟2.輸入configure terminal命令切換到全域性配置模式：

步驟3.使用以下語法建立SNMP檢視：

snmp-server view view-name oid-tree included/excluded

其中：

- view-name — 指定正在建立或更新的檢視的名稱。可以是1到30個字元。

- oid-tree — 它指定要包括在檢視中或從檢視中排除的抽象語法表示法1(ASN.1)子樹OID。ASN.1是一個術語，用於定義資料型別和值，以及在各種資料結構中如何使用和組合這些資料型別和值。要標識子樹，請指定包含數字（如1.2.1.1.1.0）或單詞（如System）的文本字串（如數字序列）。用星號(*)萬用字元替換單個子識別符號以指定子樹族；例如1.3.*.4。此引數取決於指定的MIB。

- included — 指定檢視子樹包含在MIB檢視中。

- excluded — 指定從MIB檢視排除檢視子樹。

附註：在此示例中，輸入了snmp-server view user-view system.7 excluded。

步驟4.輸入exit命令切換到全域性配置模式。

步驟5.（可選）執行以下命令以儲存在啟動配置中：

步驟6.（可選）按Y將設定儲存在交換機的啟動配置中，否則，按N繼續，而不將配置儲存到交換機的啟動配置。

步驟7.在特權模式下使用以下命令驗證SNMP組：

現在，您應該已經通過交換機的CLI配置了SNMP檢視設定。