目標

遠端網路監控(RMON)是由Internet工程任務組(IETF)開發的，用於支援區域網(LAN)的監控和協定分析。 它是一種標準監控規範，允許不同的網路監控器和控制檯系統相互交換網路監控資料。RMON允許您從網路監控探測器和控制檯中選擇滿足特定網路需求的功能。RMON專門定義了任何網路監控系統應該能夠提供的資訊。統計資訊、事件、歷史記錄、警報、主機、前N個主機、矩陣、過濾器、捕獲和令牌環是RMON中的十個組。

RMON使裝置中的簡單網路管理協定(SNMP)代理能夠主動監控指定時段內的流量統計資訊，並將陷阱傳送到SNMP管理器。本地SNMP代理將實際的即時計數器與預定義的閾值進行比較，並生成警報，而無需由中央SNMP管理平台進行輪詢。如果相對於網路的基線設定了正確的閾值，則這是一種有效的主動管理機制。

附註：要瞭解如何通過交換機的基於Web的實用程式配置SNMP陷阱設定，請按一下此處。有關基於命令列介面(CLI)的說明，請按一下此處。

您可以為介面建立RMON歷史記錄條目，以收集該介面內網路流量的資訊。這將允許您儲存定期統計樣本，以便以後進行檢索和分析，這有助於管理交換機和特定介面的效能。

本文提供如何通過CLI在交換機上配置RMON歷史記錄控制設定的說明。

附註：若要瞭解如何通過交換機的基於Web的實用程式配置RMON歷史記錄控制設定，請按一下此處。

適用裝置

- Sx300系列

- Sx350系列

- SG350X系列

- Sx500系列

- Sx550X系列

軟體版本

- 1.4.7.05 — Sx300、Sx500

- 2.2.8.4 — Sx350、SG350X、Sx550X

通過CLI配置交換機上的RMON歷史記錄

配置RMON收集統計資訊

RMON功能可啟用每個介面的監控統計資訊。RMON歷史記錄定義了取樣頻率、要儲存的樣本量以及收集資料的埠。按照以下步驟通過CLI在交換機上配置RMON歷史記錄條目。

步驟1.登入到交換機控制檯。預設使用者名稱和密碼為cisco/cisco。如果您已配置新的使用者名稱或密碼，請改為輸入憑據。

附註：在本示例中，通過Telnet訪問SG350X交換機。

步驟2.在交換機的特權EXEC模式下，輸入以下命令進入全域性配置上下文：

步驟3.通過輸入要配置的介面進入介面模式。

附註：在本範例中，使用的介面是ge1/0/1。

步驟4.要啟用RMON管理資訊庫(MIB)，在介面上按組收集歷史統計資訊，請輸入以下內容：

選項包括：

- index — 指定事件索引。範圍是從1到65535。

- owner name — （可選）指定配置RMON統計組人員的姓名。如果未指定，則所有者名稱預設為空字串。

- buckets bucket-number — （可選）與為RMON收集歷史記錄統計資訊組指定的時段數量關聯的值。如果未指定，時段預設為50。範圍為1至50。

- interval seconds — 指定每個輪詢週期中的時間間隔（以秒為單位）。範圍為1到3600。如果未指定，則間隔預設為1800秒。

附註：在本示例中，警報索引為1，且帶有D-Link MIB對象ID。取樣間隔為60000小時，上升閾值為1000，下降閾值為100000，上升閾值事件指數為10，下降閾值事件指數為20。方法型別是絕對的，上升下降報警為絕對值。

步驟5.（可選）要移除特定介面上的警報，請輸入以下內容：

步驟6.輸入end命令返回交換機的特權執行模式。

步驟7.（可選）在交換機的特權EXEC模式下，輸入以下命令，將配置的設定儲存到啟動配置檔案中：

步驟8.（可選）出現Overwrite file [startup-config]...提示後，在鍵盤上按Y選擇「Yes」，或按N選擇「No」。

現在，您應該已經通過CLI成功配置交換機上的RMON收集統計設定。

配置RMON表大小

步驟1.在交換機的特權EXEC模式下，通過輸入以下內容進入全域性配置上下文：

步驟2.要配置RMON歷史記錄表的最大大小，請輸入以下內容：

選項包括：

- history entries — 指定歷史記錄表條目的最大數量。範圍為20到32767。

- log entries — 指定日誌表條目的最大數量。範圍為20到32767。

附註：在本例中，歷史記錄表大小設定為500個條目。

步驟3。（可選）要將表大小恢復為預設大小，請輸入以下內容：

步驟4.輸入exit命令返回交換機的特權執行模式。

附註：配置的RMON表大小設定將在交換機重新啟動後生效。若要瞭解如何通過CLI手動重新載入或重設交換器，請按一下此處。

現在，您應該已經通過CLI在交換機上成功配置RMON表大小。

檢視RMON歷史記錄

對資料進行取樣和儲存後，資料將顯示在RMON收集統計資訊表中。

步驟1.在交換機的特權EXEC模式下，輸入以下命令以顯示交換機上請求的RMON歷史記錄組統計資訊：

RMON收集統計表顯示以下資訊：

- 索引 — 唯一標識條目的索引。

- Interface — 取樣乙太網介面。

- 間隔 — 兩次取樣之間的間隔（以秒為單位）。

- 請求的樣本 — 要儲存的請求的樣本數。

- 已授予的樣本 — 要儲存的已授予的樣本數。

- 所有者 — 配置條目的實體。

附註：在本例中， RMON收集統計資訊表顯示了在三個介面中配置的四個歷史記錄索引。

步驟2.要在交換機上的特定索引上顯示RMON歷史記錄配置，請輸入以下內容：

選項包括：

- index — 指定要顯示的樣本集。範圍是從1到65535。

- 吞吐量 — 顯示吞吐量計數器。

- errors — 顯示錯誤計數器。

- other — 顯示丟棄計數器和衝突計數器。

- period seconds — （可選）指定要顯示的時間段（以秒為單位）。範圍是從1到2147483647秒。

附註：在本示例中，在3200秒的時間段內使用歷史記錄索引1的吞吐量。

RMON歷史記錄表顯示所選RMON歷史記錄條目的以下資訊：

吞吐量：

附註：在此示例中，顯示歷史記錄索引2的吞吐量。

- 時間 — 記錄條目的日期和時間。

- 八位元 — 網路中接收的八位元資料總數（包括位於錯誤封包中且不包括訊框位元，但包括FCS八位元）。

- Packets — 在此取樣間隔內接收的封包數（包括錯誤封包）。

- 廣播 — 在此取樣間隔內收到的、定向到廣播地址的正確資料包數。

- 多點傳送 — 在此取樣間隔期間收到的、定向到多點傳送位址的正常封包數。此數字不包括傳送到廣播地址的資料包。

- 利用率 — 此取樣間隔內此介面上的平均物理層網路利用率的最佳估計，以百分之一計。

錯誤：

附註：在此示例中，顯示歷史記錄索引3錯誤的資料。

- 時間 — 記錄條目的日期和時間。

- CRC Align — 此取樣間隔期間接收的包數，其中長度（不包括成幀位，但包括FCS八位元）介於64和1518個八位元之間（包括64個八位元），但具有整數八位元的壞幀校驗序列(FCS)（FCS錯誤）或具有非整數八位元的壞FCS（校準錯誤）。

- Undersize — 在此取樣間隔內接收的長度小於64個八位組（不包括成幀位，但包括FCS八位組）且格式良好的資料包數。

- 過大 — 在此取樣間隔內接收的長度超過1518個八位位元組（不包括成幀位但包括FCS八位位元組）但格式正確的資料包數。

- 片段 — 在此取樣間隔內接收的長度小於64個八位元（不包括訊框位元但包括FCS八位元）的封包總數，這些封包具有錯誤訊框檢查序列(FCS)（具有整數八位元）（FCS錯誤），或是具有非整數八位元的錯誤的FCS（對齊錯誤）。 etherHistoryFragments通常會遞增，因為它會同時計數殘餘訊息（由於衝突而正常發生）和噪音命中。

- Jabbers — 在此取樣間隔期間接收的長於1518個八位元（不包括訊框位元但包括FCS八位元）的封包數，這些封包具有包含整數八位元的錯誤訊框檢查序列(FCS)（FCS錯誤）或具有非整數八位元的錯誤的FCS（對齊錯誤）。

其他:

附註：在此示例中，顯示了歷史記錄索引4的其他資料。

- 時間 — 記錄條目的日期和時間。

- Dropped — 探測由於在此取樣間隔內缺少資源而丟棄資料包的事件總數。此數字不一定是丟棄的資料包數，而是檢測到此情況的次數。

- 衝突 — 在此取樣間隔內，此乙太網路區段上的衝突總數的最佳估計值。

現在，您應該已經通過CLI檢視交換機上配置的RMON歷史記錄控制設定。