目標

在管理員密碼遺失或遺忘的情況下，您可以通過交換機的命令列介面(CLI)手動重置密碼。這要求與裝置的控制檯埠建立物理連線，以便使用者可以重新啟動交換機、進入引導選單並開始密碼恢復過程。此過程允許使用者無需密碼身份驗證即可登入裝置。

本文檔的目的是向您展示如何恢復和配置Sx300、Sx350、SG350X、Sx500和Sx550X系列交換機的管理員密碼。

Cisco 200系列Small Business託管交換機不支援CLI。

適用裝置 |軟體版本

- Sx300系列 | 1.4.11.5

- Sx350系列 | 2.5.5.47

- SG350X系列 | 2.5.5.47

- Sx500系列 | 1.4.11.5

- Sx550X系列 | 2.5.5.47

對於所有軟體版本，口令恢復過程都相同。  它不依賴於特定的軟體版本。

將交換器回覆為出廠預設設定

如果您沒有任何需要儲存的配置（或已備份配置），則可以執行出廠重置。使用開啟的回形針按Reset按鈕超過10秒。這會將交換器重設為預設密碼cisco。

恢復網路管理員密碼

步驟1.通過本地控制檯連線訪問CLI。有關如何以這種方式訪問CLI的詳細資訊，請參閱使用控制檯連線通過PuTTY訪問300和500交換機的CLI。

您必須具有本地控制檯連線的訪問許可權才能恢復管理員密碼。您不能從Telnet或安全殼層(SSH)會話中遠端將管理員密碼恢復到管理介面。

步驟2.拔下電源線並將其重新插入裝置背面，從而重新為交換機供電。幾秒鐘後，您應該會看到Cisco ASCII徽標，並提示退出自動引導載入程式。立即按Return或Esc以進入「Startup Menu（啟動選單）」。

連線控制檯電纜和Putty後重新通電。如果裝置進入自動引導順序，您可以重新開啟裝置電源，重新嘗試進入「Startup Menu（啟動選單）」。

出現Startup Menu:

步驟3.按3選擇選項[3] Password Recovery Procedure。這會將密碼重置為null。

步驟4.按Enter返回到「啟動選單」，然後按Esc退出。這將啟動自動引導序列。

請務必按照步驟3和4中提到的順序操作。

步驟5.交換器完全開機後，您將進入密碼復原模式。但是，在更改任何使用者名稱或密碼之前，請輸入以下命令以避免覆蓋交換機上的現有配置：

Switch#enable

Switch#copy startup-config running-config

要在CLI中使用退格，請使用箭頭鍵突出顯示所需的字元，然後點選退格以刪除該字元。還可以按住Backspace連續刪除突出顯示的游標右側的字元。

步驟6.要更改管理員密碼，必須進入配置模式。要進入配置模式，請根據您的訪問級別輸入以下命令之一：

Switch#configuration terminal

步驟7.輸入以下命令更改任何給定使用者的密碼：

Switch(config)#username<new or previous username>許可權15 password <new password>

預設密碼複雜性設定要求密碼至少包含3個字元類，如大寫字母、小寫字母和數字。

上面的螢幕截圖中的命令將username1 的密碼設定為Password1 。如果username1 在交換機上不是以使用者身份存在，則會建立一個新的使用者帳戶。

步驟8.輸入以下命令退出配置模式並寫入配置檔案。

Switch(config)# exit

Switch#write

步驟9.輸入Y以覆寫啟動組態檔。

步驟10.輸入以下命令重新啟動系統，以便可以使用新配置的使用者名稱和密碼登入：

Switch#重新載入

步驟11.輸入Y以繼續。 然後，您的裝置將重新啟動。