目標

可通過命令列介面(CLI)遠端訪問和配置思科S系列託管交換機。 訪問CLI允許在基於終端的視窗中輸入命令。如果您更喜歡通過CLI而不是基於Web的實用程式在交換機上使用終端命令進行配置，這將是一個更簡單的替代方案。某些任務（例如第3層模式啟用）只能通過CLI執行。

為了遠端訪問交換機的CLI，您必須使用SSH或Telnet客戶端。您還必須先在交換機上啟用Telnet和SSH服務，然後才能遠端訪問它。

附註：有關如何配置交換機上的傳輸控制協定(TCP)和使用者資料包協定(UDP)設定的說明，請按一下此處。

本文提供如何使用下列客戶端通過SSH或Telnet訪問交換機的CLI的說明：

- PuTTY — 標準Telnet和SSH客戶端。您可以在此處下載安裝程式，然後將其安裝到Windows電腦上。

- 終端 — 預安裝在每個Mac OS X電腦上的應用程式。它也稱為shell或控制檯。

重要事項：建立與交換機的SSH或Telnet連線之前，必須設定交換機的IP地址。有關說明，請按一下此處。

適用裝置

- Sx300系列

- Sx350系列

- SG350X系列

- Sx500系列

- Sx550X系列

軟體版本

- 1.4.7.06 — Sx300、Sx500

- 2.2.8.04 — Sx350、SG350X、Sx550X

通過SSH訪問交換機的CLI

SSH會話會在交換機中配置的空閒時間過後自動斷開連線。SSH的預設空閒會話超時為10分鐘。

要建立到交換機的SSH連線，請選擇您的平台：

使用PuTTY的Windows電腦

使用終端的MAC電腦

使用PuTTY通過SSH訪問CLI

附註：映像可能會因您使用的Windows作業系統的版本而異。在本示例中，使用Windows 7旗艦版，PuTTY版本為0.63。

步驟1.在您的電腦上啟動PuTTY客戶端。

步驟2.在Host Name（或IP地址）欄位中輸入要遠端訪問的交換機的主機名或IP地址。

附註：在本示例中，使用了192.168.100.105 IP地址。

步驟3.在Port欄位中輸入22作為用於SSH會話的埠號。

步驟4.在Connection type區域中，點選SSH單選按鈕，選擇SSH作為您與交換機的連線方法。

步驟5.（可選）若要儲存作業階段，請在「已儲存的作業階段」欄位中輸入作業階段名稱。

附註：本示例使用SSH會話。

步驟6。（可選）按一下Save儲存會話。

步驟7.（可選）在退出區域的Close（關閉）視窗中，按一下單選按鈕選擇退出時的SSH視窗行為。

附註：在此範例中，選擇「Only on clean exit」。

步驟8.按一下Open開始會話。

步驟9.如果這是您首次使用SSH連線到交換機，您可能會收到安全漏洞警告。此警告可讓您知道您可能連線到另一台假扮為交換機的電腦。確保在第4步的Host Name欄位中輸入正確的IP地址後，按一下Yes更新Rivest Shamir Adleman 2(RSA2)金鑰以包含新交換機。

步驟10.在login as、User Name和Password欄位中分別輸入交換器的使用者名稱和密碼。

現在，您應該已經使用PuTTY通過SSH成功遠端訪問交換機的CLI。

使用終端通過SSH訪問CLI

附註：映像可能會因您使用的Mac電腦作業系統的版本而異。本例中使用的是macOS Sierra，終端版本為2.7.1。

步驟1.轉到Applications > Utilities，然後啟動Terminal.app應用程式。

步驟2.輸入ssh命令，然後輸入IP地址以訪問交換機的CLI。

附註：在本例中，為192.168.100.105。

步驟3.系統提示是否要繼續連線的消息後，輸入Yes。

步驟4.在User Name和Password欄位中相應地輸入交換器的使用者名稱和密碼。

現在，您應該已經使用終端通過SSH成功遠端訪問交換機的CLI。

透過Telnet存取交換器的CLI

Telnet作業階段會在交換器上設定的閒置時間過去後自動斷開。Telnet的預設空閒會話超時為10分鐘。

若要建立與交換器的Telnet連線，請選擇您的平台：

使用PuTTY的Windows電腦

使用終端的MAC電腦

使用PuTTY通過Telnet訪問CLI

附註：映像可能會因您使用的Windows作業系統的版本而異。在本示例中，使用Windows 7旗艦版，PuTTY版本為0.63。

步驟1.在您的電腦上啟動PuTTY客戶端。

步驟2.在Host Name（或IP地址）欄位中輸入要遠端訪問的交換機的主機名或IP地址。

附註：本示例使用192.168.100.105。

步驟3.在「埠」欄位中輸入23作為Telnet會話所用的埠號。

步驟4.在Connection type區域中，點選Telnet單選按鈕，選擇Telnet作為與交換機連線的方法。

步驟5.（可選）若要儲存作業階段，請在「已儲存的作業階段」欄位中輸入作業階段名稱。

附註：在此範例中，使用Telnet作業階段。

步驟6。（可選）按一下Save儲存會話。

步驟7.可選)在退出區域的Close（關閉）視窗中，按一下單選按鈕選擇退出時的SSH視窗行為。

附註：在本例中，選擇了Never。

步驟8.按一下Open開始會話。

步驟9.相應地在login as、User Name和Password欄位中輸入交換機的使用者名稱和密碼。

現在，您應該已經使用PuTTY通過Telnet成功遠端訪問交換機的CLI。

使用終端機透過Telnet存取CLI

附註：映像可能會因您使用的Mac電腦作業系統的版本而異。本例中使用的是macOS Sierra，終端版本為2.7.1。

步驟1.轉到Applications > Utilities，然後啟動Terminal.app應用程式。

步驟2.輸入telnet指令，然後輸入IP位址以存取交換器的CLI。

附註：在本例中，為192.168.100.105。

步驟3.在User Name和Password欄位中輸入交換機的使用者名稱和密碼。

現在，您應該已經使用終端通過Telnet成功遠端訪問交換機的CLI。