目標

簡單網路管理協定(SNMP)檢視是一組規則，用於控制交換機使用者能夠或不能管理的內容。SNMP檢視由MIB（管理資訊庫）子樹定義。每個MIB由一組對象ID(OID)定義。 這些OID是子樹識別符號，可以表示交換機上的資訊、規則或功能。您可以在300系列託管交換器上建立SNMP檢視，以限制存取某些管理資訊和組態功能。本文說明如何在300系列託管交換器上設定SNMP檢視。

適用裝置

· SG300-10PP

· SG300-10MPP

· SG300-28PP-R

· SG300-28SFP-R

· SF302-08MPP

· SF302-08PP

· SF300-24PP-R

· SF300-48PP-R

軟體版本

· 1.4.0.00p3 [SG300-28SFP-R]

· 6.2.10.18 [所有其他適用裝置]

SNMP檢視配置

步驟1.登入到Web配置實用程式並選擇SNMP > Views。將打開Views頁面：

步驟2.按一下Add以定義新的SNMP檢視。Add View視窗出現：

步驟3.在「檢視名稱」欄位中，輸入新SNMP檢視的名稱。

步驟4.在「對象ID子樹」中，按一下單選按鈕以定義OID子樹。可用選項包括：

·從清單中選擇 — 此選項可讓您從清單中選擇的OID子樹。

·使用者定義 — 如果在清單中找不到適當的OID，可以使用此選項輸入OID版本。

步驟5.（可選）要將所選MIB包括在SNMP檢視中，請選中包括在檢視覈取方塊。如果未選中，則將MIB從檢視中排除。

步驟6.按一下Apply。新增新的SNMP檢視後，更改將顯示在檢視表中，如下所示：

步驟7.（可選）要刪除檢視，請選中要刪除檢視的覈取方塊，然後按一下Delete