目標

當主機之間存在備用路由時，就會發生網路環路。擴展網路中的環路可能導致第2層交換機無限期轉發流量，從而增加流量並降低網路效率。跨距樹狀目錄通訊協定(STP)在任何兩個終端站之間提供單一路徑，以避免回圈。快速跨距樹狀目錄通訊協定(RSTP)可偵測網路拓撲，藉此提供更快速的收斂速度，並建立一個沒有回圈的網路。當網路拓撲是自然樹結構時，這是最有效的。

本文說明如何在300系列託管交換機上為每個埠配置RSTP。

適用裝置

· SG300-10PP

· SG300-10MPP

· SG300-28PP-R

· SG300-28SFP-R

· SF302-08MPP

· SF302-08PP

· SF300-24PP-R

· SF300-48PP-R

軟體版本

· 1.4.0.00p3 [SG300-28SFP-R]

· 6.2.10.18 [所有其他適用裝置]

生成樹全域性設定

首先，您需要確保交換機中啟用了RSTP的引數。

步驟1.登入到Web配置實用程式並選擇生成樹> STP狀態和全域性設定。將開啟STP Status & Global Settings頁面：

步驟2.選中Spanning Tree欄位中的Enable覈取方塊以啟用STP。

步驟3.點選STP Operation Mode欄位中的Rapid STP單選按鈕，以使用RSTP作為STP的操作模式。

步驟4.禁用STP時，點選BPDU處理欄位中的可用選項來處理網橋協定資料單元(BPDU)資料包：

·過濾 — 這基於源MAC地址。使用此選項，交換器會判斷MAC的目的地位於同一個網路或子網路中，因此不會轉送封包並將其捨棄。此選項確定是丟棄資料包還是傳送目的資料包。

·泛洪 — 將資料包從其VLAN中的所有轉發埠泛洪（接收它的埠除外）。 對資料包的額外攻擊會溢位表，並造成故障轉移情況，因為交換機用於儲存MAC地址的記憶體數量有限。資料以獨佔方式橋接至包含資料特定目標電腦的網段。

步驟5.按一下「路徑開銷預設值」欄位中的一個可用選項以分配預設路徑開銷：

·短 — 此選項使用範圍從1到65,535之間的埠路徑開銷。

·長 — 此選項使用範圍從1到200,000,000的埠路徑成本。

步驟6.按一下Apply以儲存設定。

在埠上啟用快速生成樹

步驟1.登入到Web配置實用程式並選擇生成樹> RSTP介面設定。將開啟RSTP Interface Settings頁面：

步驟2.如果通過STP發現連線的裝置，請選擇連線到裝置的介面，然後按一下Activate Protocol Migration。此操作會在連線的裝置上執行測試，以檢視STP的型別。然後，交換機通過使用所連線裝置的相應STP型別與所連線裝置通訊

步驟3.在「過濾器」下拉選單中，選擇配置埠還是LAG（鏈路聚合組）。

步驟4.按一下要啟用RSTP的埠/LAG的單選按鈕。

步驟5.按一下Edit。出現Edit RSTP Interface Settings視窗。

步驟6.在「點對點管理狀態」欄位中，按一下其中一個可用選項：

附註：定義為全雙工的連線埠視為點對點連線埠連結。

·啟用 — 啟用功能有助於將此埠作為RSTP邊緣埠，並使其比普通STP更快地進入轉發模式。

·禁用 — 禁用功能有助於不將埠視為RSTP的點對點，STP將以正常速度工作。

·自動 — 通過RSTP BPDU自行確定交換機狀態。

顯示有關埠/LAG的以下資訊：

·點對點運行狀態 — 如果點對點管理距離設定為自動，則顯示已啟用。

·角色 — 埠的角色，由STP分配以提供STP路徑。

·模式 — 當前生成樹模式。

·快速鏈路運行狀態 — 快速鏈路的狀態。

·埠狀態 — 埠上的RSTP狀態。

步驟7.按一下Apply以儲存變更。