目標

位址解析通訊協定(ARP)將裝置的IP位址對應到同一裝置的MAC位址。ARP檢測用於保護網路免受ARP攻擊。當資料包到達定義為不可信的介面（埠/LAG）時，ARP檢查會將資料包的IP地址和MAC地址與先前在ARP訪問控制規則中定義的IP地址和MAC地址進行比較。如果地址匹配，則資料包將被視為有效並轉發。本文說明如何建立ARP訪問控制組，如何向ARP訪問控制組新增規則，以及如何將ARP訪問控制組配置到SF/SG 300系列託管交換機上的VLAN。

要建立對ARP攻擊的保護，您必須執行幾個步驟：

·必須在交換機上啟用ARP檢測。  如需幫助，請參閱300系列託管交換器上的位址解析通訊協定(ARP)檢查屬性組態一文。

· ARP檢測只能在視為不可信的介面上執行。要將介面配置為受信任或不受信任，請參閱300系列託管交換機上的地址解析協定(ARP)檢測屬性配置一文。

· 建立ARP訪問控制組。ARP訪問控制組是不受信任介面上允許訪問的不同裝置的IP地址和MAC地址清單。

·要向ARP訪問控制組新增其他裝置，您必須建立其他ARP訪問控制規則。

· 將ARP訪問控制組分配給VLAN。但是，每個VLAN只能配置一個ARP訪問控制組。

適用裝置

· SF/SG 300系列託管交換器

軟體版本

•1.3.0.62

ARP訪問控制配置

建立ARP訪問控制組

步驟1.登入到Web配置實用程式，然後選擇Security > ARP Inspection > ARP Access Control。ARP Access Control頁面隨即開啟：

步驟2.按一下Add。出現Add ARP Access Control視窗。

步驟3.在ARP Access Control Name欄位中輸入訪問控制組的所需名稱。

步驟4.在「IP地址」欄位中輸入要分配給訪問控制的IP地址。

步驟5.在「MAC地址」欄位中輸入要分配給訪問控制的MAC地址。

附註：IP地址和MAC地址應指同一裝置。  這是交換機驗證裝置是否受信任的方式。

步驟6.按一下Apply應用更改，然後按一下Close退出Add ARP Access Control Name視窗。

新增ARP訪問控制規則

附註：您必須具有ARP訪問控制組才能新增ARP訪問控制規則。如果您尚未完成上一部分，請完成它。

步驟1.登入到Web配置實用程式，然後選擇Security > ARP Inspection > ARP control rules。將開啟ARP Access Control Rules頁面：

附註：如果您有多個ARP訪問控制名稱，請使用Filter功能過濾掉不需要的ARP訪問控制名稱。

步驟2.按一下Add。系統將顯示Add ARP Access Control Rules視窗。

步驟3.從ARP Access Control Name（ARP訪問控制名稱）下拉選單中選擇一個訪問控制名稱，以將其他規則新增到。

步驟4.在「IP地址」欄位中輸入要分配給訪問控制的IP地址。

步驟5.在「MAC地址」欄位中輸入要分配給訪問控制的MAC地址。

附註：輸入的地址對應該屬於要新增到訪問控制組的新裝置。

步驟6.按一下Apply應用更改，然後按一下Close退出Add ARP Access Control Name視窗。

將ARP訪問控制配置到VLAN

附註：每個VLAN只能新增一個ARP訪問控制組。  使用ARP訪問控制規則將多個裝置新增到ARP訪問控制組，然後將該組配置為VLAN。

步驟1.登入到Web配置實用程式，然後選擇Security > ARP Inspection > VLAN Settings。VLAN Settings頁面開啟：

步驟2.在Available VLAN欄位中，按一下要向其新增ARP訪問控制組的VLAN，然後按一下> 按鈕將其移到Enabled VLAN欄位。

步驟3.按一下Apply以啟用VLAN並允許新增ARP訪問控制。

步驟4.按一下Add將ARP訪問控制新增到VLAN。  出現「VLAN Settings」視窗。

步驟5.從VLAN下拉式清單中選擇VLAN。

步驟6.從ARP Access Control Name下拉選單中選擇要應用於該VLAN的ARP訪問控制名稱。

步驟7.按一下Apply 以應用變更，然後按一下Close以退出VLAN設定視窗。VLAN設定表應顯示您選擇的VLAN具有適當的ARP訪問控制。