目標

本文提供有關如何通過基於Web的實用程式在交換機上配置IPv4靜態路由的說明。

簡介

靜態路由是指配置路由器的路徑選擇。這種機制發生在路由器之間沒有關於當前網路拓撲的通訊的情況下，因此建議手動配置到交換機路由表的路由。靜態路由有助於減少交換機CPU的開銷。此功能也允許您拒絕對某些網路的訪問。

路由流量時，系統會根據最長字首匹配(LPM)演算法決定下一跳。目標IPv4地址可能與IPv4靜態路由表中的多個路由匹配。裝置使用具有最高子網掩碼（即最長字首匹配）的匹配路由。如果使用相同的度量值定義了多個預設網關，則使用所有已配置的預設網關中的最低IPv4地址。

附註：有關如何通過CLI在交換機上配置IPv4靜態路由設定的說明，請按一下此處。

適用裝置 |韌體版本

- Sx300 | 1.4.8.06(下載最新版本)

- Sx350 | 2.3.0.130(下載最新版本)

- SG350X | 2.3.0.130(下載最新版本)

- Sx500 | 1.4.8.06(下載最新版本)

配置IPv4靜態路由

您無法配置通過裝置從DHCP伺服器獲取其IP地址的直連IP子網的靜態路由。要在交換機上配置靜態IPv4介面，請按一下此處獲取說明。

步驟1.登入到交換機的基於Web的實用程式，然後選擇IP Configuration > IPv4 Management and Interfaces > IPv4 Static Routes。

附註：可用選單選項可能會因裝置型號而異。在本示例中，使用了SG350X-48MP。

IPv4靜態路由表中顯示以下欄位:

- 目標IP字首 — 目標IP地址字首。

- 字首長度 — 目標IP的IP路由字首。

- Route Type — 路由是拒絕路由還是遠端路由。

- 下一跳路由器IP地址 — 路由上的下一跳IP地址或IP別名。

- Metric — 此躍點的開銷。建議使用較小的值。

- 傳出介面 — 此路由的傳出介面。

附註：為路由條目定義IP SLA對象跟蹤ID將檢查通過指定下一跳與遠端網路的連線。如果沒有連線，對象跟蹤狀態將設定為「關閉」，並從轉發表中刪除路由器。

步驟2.按一下Add新增新的靜態路由。

步驟3.在Destination IP Prefix欄位中輸入目標IP地址字首。

附註：在本示例中，使用了192.168.1.0。

步驟4.在「掩碼」區域中，選擇以下選項：

- Network Mask — 目的IP的IP路由掩碼。如果選擇此選項，請在Network Mask欄位中輸入子網掩碼。

- Prefix Length — 目的地IP的IP路由字首。如果選擇此選項，請在字首長度欄位中輸入路由網路地址的位數。

附註：在本例中，選擇了Prefix Length，並輸入24。這轉換為網路掩碼255.255.255.0。

步驟5.從以下選項中按一下路由型別:

- Reject — 拒絕路由並停止通過所有網關到目的網路的路由。這可確保幀以該路由的目的IP到達時，會被丟棄。選擇此選項將禁用下一跳IP地址、度量和IP SLA跟蹤控制。

- Remote — 表示路由是遠端路徑。如果選擇此選項，請跳至步驟8。

附註：在本例中，選擇了Remote。

步驟6。（可選）在Next Hop Router IP Address欄位中，輸入路由的下一跳IP地址或IP別名。

附註：在本例中，輸入192.168.100.1。

步驟7。（可選）在Metric區域中，按一下單選按鈕以定義到下一跳的管理距離。選項包括：

- 使用默認值 — 預設值為4。

- 使用者定義 — 如果選擇此選項，請在相應欄位中輸入管理距離。範圍為1至255。

附註：在此示例中，選擇了「使用者定義」並使用2。

步驟8.按一下Apply，然後按一下Close。

附註：在本示例中，通過192.168.100.0建立到192.168.1.0網路的靜態路由。定義的管理距離為2。該路由將到達IP地址為192.168.100.1的路由器。

步驟9.按一下Save，將設定儲存到啟動組態檔中。

現在，您已成功在交換機上配置IPv4靜態路由設定。