目標

簡易網路管理通訊協定(SNMP)是一種Internet標準通訊協定，用於管理IP網路上的裝置。SNMP旨在提供集中管理基於TCP/IP的網路的方法。SNMP引擎ID用於唯一標識網路上的每個SNMPv3實體。300系列託管交換機可以作為SNMPv3實體運行，因此，如果您想利用SNMP提供的功能，則需要具有引擎ID。

本文說明如何在300系列託管交換器上設定SNMP引擎ID。

附註：SNMP預設為停用，且必須開啟才能使用交換器的SNMP功能。在Web配置實用程式上，選擇Security > TCP/UDP Services，然後檢查是否啟用了SNMP Services。  如需詳細資訊，請參閱檢視200/300系列託管交換器上的TCP/UDP服務狀態一文。

適用裝置

· SF/SG 300系列託管交換器

軟體版本

•1.3.0.62

配置SNMP引擎ID

步驟1.登入到Web配置實用程式並選擇SNMP > Engine ID。將開啟引擎ID頁面：

步驟2.按一下所需的Local Engine ID單選按鈕以定義本地引擎ID。這是交換器的引擎ID。

·使用預設值 — 預設引擎ID基於交換機的MAC地址。

·無 — 不使用引擎ID。

·使用者定義 — 手動輸入交換機的引擎ID。需要以十六進位制格式輸入引擎ID。

步驟3.按一下「Apply」以儲存變更。

步驟4.在Remote Engine ID Table中按一下Add，將IP地址對映到SNMP伺服器的引擎ID。出現「Add Remote Engine ID」視窗。

步驟5.點選與「伺服器定義」欄位中用於定義SNMP伺服器的方法對應的單選按鈕。伺服器是監控SNMP資料的裝置。

·按IP地址 — 使用IP地址定義SNMP伺服器。

·按名稱 — 使用域名定義SNMP伺服器。  如果選擇此選項，請向前跳至步驟9。

步驟6.按一下相應的單選按鈕，確定使用哪個IP版本在IP Version欄位中找到SNMP服務器。  如果您按一下版本4，請向前跳到步驟9。

步驟7.在IPv6 Address Type（IPv6地址型別）欄位中按一下指定地址型別的適當單選按鈕。

·本地鏈路 — 本地鏈路地址是私有IP地址，對外部網路不可見。

·全域性 — 全域性單播IPv6地址是公有IP地址，可從其他網路獲得。  如果按一下「全域性」，請向前跳到步驟9。

步驟8.從Link Local Interface下拉選單中選擇一個鏈路本地介面。  由於鏈路本地地址是專用的，因此鏈路本地介面是唯一能夠到達鏈路本地地址的源。

步驟9.在Server IP Address/Name欄位中輸入要對映到引擎ID的SNMP伺服器的IP地址或域名。

步驟10.在「引擎ID」欄位中輸入十六進位制格式的引擎ID。  引擎ID應與IP地址或域名引用的同一裝置對應。

步驟11.按一下Apply 以儲存設定，然後按一下Close 以退出Add Remote Engine ID 視窗。應更新遠端引擎ID表。

步驟12.（可選）選中所需的SNMP伺服器的覈取方塊，然後按一下Edit以更改SNMP伺服器的IP地址或引擎ID。

步驟13.（可選）選中所需的SNMP伺服器的覈取方塊，然後按一下Delete從遠端引擎ID表中刪除該條目。