目標

本文的目標是在300交換器上設定第3層InterVLAN路由。

適用裝置

· 300系列交換器

逐步程序

必要條件

1.確保啟用第3層功能。有關如何在1.2.7.76版或更低版本韌體上啟用第3層模式的其他資訊，請參閱如何為SX300配置第3層模式。有關以後的韌體，請參閱在SF/SG 300系列交換機上切換到第3層模式。

2.確保配置了多個VLAN。

建立VLAN

步驟1.使用交換器GUI介面選擇VLAN Management > Create VLAN。

步驟2.按一下Add以建立新的VLAN並輸入VLAN引數。

步驟3.要新增單個VLAN，請選中VLAN單選按鈕並輸入VLAN資訊。重複此步驟以建立其他VLAN。

· VLAN ID - VLAN編號。

· VLAN名稱 — VLAN描述。

步驟4.要新增VLAN範圍，請選中Range單選按鈕並輸入IP地址範圍。

· VLAN範圍 — VLAN編號範圍。

步驟5.按一下Apply以進行儲存。

將埠分配給VLAN

步驟1.使用交換器GUI介面選擇VLAN管理>連接埠到VLAN。

步驟2.從VLAN ID下拉選單中選擇VLAN ID號，從Interface Type選單中選擇Interface type。

步驟3.按一下Go檢視所選埠的VLAN成員狀態。

步驟4.從單選按鈕選擇介面型別。

·訪問 — 介面是單個VLAN的無標籤成員。

· Trunk — 介面不是特定標籤的VLAN的成員。

·常規 — 介面支援標籤和未標籤的一個或多個VLAN。

步驟5.按一下Apply以儲存

設定 InterVLAN 路由

步驟1。使用交換器GUI介面選擇IP Configuration > Management and IP interfaces > IPv4 Interface。IPv4介面頁面開啟。

步驟2.按一下Add為VLAN分配IP地址。

步驟3.檢查VLAN，然後從下拉選單中選擇VLAN ID號。

步驟4.  為VLAN分配IP地址。

· IP地址型別 — 如何分配IP地址。

— 動態IP地址 — DHCP動態IP地址分配。

— 靜態IP地址 — 手動配置的IP地址分配。

步驟5.按一下Apply以儲存。