目標

預設情況下，300或500系列託管交換機可通過網路瀏覽器通過配置實用程式進行配置。安全殼層(SSH)允許管理員通過命令列介面(CLI)與第三方程式配置交換機。在通過SSH的CLI模式下，管理員可以在安全連線中執行更高級的配置。本文說明如何在300/500系列託管交換器上啟用SSH服務。

適用裝置 | 軟體版本

- Sx300系列 | 1.3.0.62(下載最新版本)

- Sx500 系列 | 1.3.0.62(下載最新版本)

啟用SSH服務

步驟 1.登入到Web配置實用程式，然後選擇Security > TCP/UDP Services。將開啟TCP/UDP Services頁面：

步驟 2.選中SSH Service覈取方塊以啟用通過SSH訪問交換機命令提示符。

步驟 3.按一下Apply以立即啟用SSH服務。

觀看與本文相關的影片...

按一下此處以觀看思科的技術演講