目標

動態主機配置協定(DHCP)是一種自動為網路中的主機配置IP地址的技術。DHCP中繼是交換機（稱為中繼代理）使用的一種功能，它允許在主機與不在同一網路上的遠端DHCP伺服器之間進行DHCP通訊。當客戶端發出IP地址的DHCP廣播時，中繼代理將請求轉發到遠端DHCP伺服器所在的子網。Properties頁用於全域性啟用DHCP中繼並在交換機和遠端DHCP伺服器之間建立連線。Interface Settings頁用於在指定介面上啟用DHCP中繼。

本文的目的是解釋如何在300系列託管交換機上配置DHCP中繼。

適用裝置

· SF/SG 300系列託管交換器

軟體版本

· v1.2.7.76

DHCP中繼配置

屬性

步驟1.登入到Web配置實用程式並選擇IP Configuration > DHCP > Properties。Properties頁面隨即開啟：

步驟2.（可選）在選項82欄位中選中Enable，為DHCP資料包啟用選項82。選項82用於保護交換機免受IP和MAC地址欺騙等攻擊。選項82通過在DHCP資料包的資料包報頭中插入電路ID（DHCP客戶端所連線的介面名稱以及與介面對應的VLAN名稱）和遠端ID（交換機的MAC地址），提供有關DHCP客戶端位置的資訊。然後DHCP伺服器使用此資訊分配IP地址。

步驟3.選中DHCP Relay欄位中的Enable，以全域性啟用交換機上的DHCP中繼。

步驟4.按一下「Save」。交換機上配置了DHCP中繼。

步驟5.按一下Add建立從交換機到DHCP伺服器的路徑。出現Add DHCP Server視窗。

IP Version欄位顯示DHCP伺服器的IP版本。300交換機當前僅支援到IPv4 DHCP伺服器的DHCP中繼。

步驟6.在DHCP Server IP Address欄位中輸入DHCP伺服器的IP地址。

步驟7.按一下「Apply」。DHCP伺服器配置為使用DHCP中繼伺服器表。

DHCP中繼介面

步驟1.登入到Web配置實用程式並選擇IP Configuration > DHCP > Interface Settings。將開啟Interface Settings頁面：

步驟2.按一下Add將介面配置為允許DHCP中繼。出現Add DHCP Snooping VLAN視窗。

步驟3.從Interface下拉式清單中選擇介面。

步驟4.選中DHCP Relay 欄位中的Enable，以在指定介面上啟用DHCP中繼。在第2層模式下，交換機僅支援VLAN上的DHCP中繼。在第3層模式下，交換機支援埠、LAG和VLAN上的DHCP中繼。

步驟5.按一下Apply。介面上啟用了DHCP中繼。