目標

Cisco Discovery Protocol(CDP)是鏈路層Cisco專有協定，允許Cisco裝置無論IP連線與否都進行通訊。它主要用於通訊協定地址和裝置功能。CDP會傳送包含型別長度值(TLV)的訊框，這些欄位包含連線埠和/或連線的不同屬性。CDP Interface Settings頁面用於啟用或禁用每個埠的CDP。它還用於在與CDP鄰居發生衝突時配置通知觸發器。

本文檔介紹如何在200和300系列託管交換機上配置CDP介面設定。

適用裝置

· SF/SG 200和SF/SG 300系列託管交換器

軟體版本

· v1.2.7.76

CDP介面設定

步驟 1.登入到Web配置實用程式，然後選擇Administration > Discovery - CDP > Interface Settings。將開啟Interface Settings頁面：

注意：可以按一下CDP Local Information Details或CDP Neighbor Information Details按鈕，分別導航到CDP Local Information頁或CDP Neighbor Information頁。

步驟 2.按一下要編輯的連線埠的單選按鈕。

步驟 3.按一下Edit以編輯埠的CDP設定。出現Edit CDP Interface Settings視窗。

步驟4.（可選）從Port下拉選單中選擇要配置的埠。

步驟 5.在CDP Status欄位中選中Enable，為指定的埠啟用CDP。

步驟 6.在Syslog voice VLAN Mismatch欄位中選中Enable，以在檢測到語音VLAN不匹配時生成SYSLOG消息。當入口幀的語音VLAN資訊與本地裝置通告的語音VLAN資訊不匹配時，會發生這種情況。

步驟 7.在Syslog Native VLAN Mismatch欄位中選中Enable，以便在檢測到本徵VLAN不匹配時生成SYSLOG消息。當入口幀的本徵VLAN資訊與本地裝置通告的本徵VLAN資訊不匹配時，會發生這種情況。

步驟 8.在Syslog Duplex Mismatch欄位中選中Enable，以在檢測到雙工資訊不匹配時生成SYSLOG消息。當輸入幀的雙工資訊與本地裝置通告的雙工資訊不匹配時，會發生這種情況。

步驟 9.按一下「Apply」。