目標

將來自VoIP裝置或電話的流量分配給特定VLAN時，使用語音VLAN。交換機可以自動檢測語音流量，向語音VLAN新增埠成員，並為來自語音VLAN的語音流量分配各自的QoS（服務品質）引數。本文說明如何在200/300系列託管交換器上設定語音VLAN。

適用裝置

· SF/SG 200和SF/SG 300系列託管交換器

軟體版本

•1.30.62

語音VLAN配置

注意：交換機預設VLAN（預設情況下為VLAN 1）不能用作語音VLAN。必須建立新的VLAN。如需詳細資訊，請參閱200/300系列託管交換器上的VLAN組態一文。

步驟1.登入到Web配置實用程式並選擇VLAN管理>語音VLAN >屬性。Properties頁面隨即開啟：

步驟2.在語音VLAN ID欄位中，輸入分配給語音VLAN的VLAN ID。

註：VLAN ID不能是預設VLAN，但可以是一個範圍。

步驟3.在Remark CoS/802.1p下拉選單中，選擇服務類別ID。此ID告知鏈路層發現協定媒體端點發現協定(LLDP-MED)要用於語音VLAN的CoS/802.1p網路策略。

步驟4.在DSCP下拉選單中，為LLDP選擇差分服務代碼點(DSCP)ID號。此值通知LLDP-MED將哪個DSCP用作語音網路策略。

步驟5.在Dynamic Voice VLAN Settings區域的Dynamic Voice VLAN欄位中，按一下以下單選按鈕之一：

·啟用自動語音VLAN — 將動態語音VLAN設定為自動語音VLAN。Auto Voice VLAN與Auto Smartport配合使用。啟用Auto Smartport後，如果檢測到電話/媒體裝置，它會將埠新增到語音VLAN。

·啟用電話OUI — 將動態語音VLAN設定為電話OUI（組織唯一識別符號）。如果交換器收到來源MAC位址與電話OUI之一相符的封包，則會自動將連線埠新增到語音VLAN中。

·禁用 — 禁用動態語音VLAN。

注意：如果您沒有選擇啟用自動語音VLAN，請跳到步驟7。

步驟6. 在自動語音VLAN啟用中，按一下以下單選按鈕之一：

·立即 — 立即啟用自動語音VLAN。

·通過外部語音VLAN觸發 — 僅當存在語音VLAN裝置時才啟用自動語音VLAN。

步驟7.按一下Apply儲存更改，或按一下Cancel放棄更改。

連線埠到具有語音VLAN的VLAN

下一步是將配置的語音VLAN分配給介面。介面可以是埠或LAG（鏈路聚合組）。請參閱200/300系列託管交換機上的VLAN配置一文，瞭解埠到VLAN設定的配置。

觀看與本文相關的影片...

按一下此處以觀看思科的技術演講