目標

Cisco Discovery Protocol(CDP)是鏈路層Cisco專有協定，允許Cisco裝置無論網路層連線情況都可通訊。它主要用於通訊協定地址和裝置功能。CDP傳送包含型別長度值(TLV)的幀，型別長度值包含有關埠、連線和/或裝置屬性的資訊。

本文的目的是說明200/300系列託管交換器的CDP屬性頁面上的選項。

適用裝置

· SF/SG 300系列託管交換器

CDP屬性

步驟1.登入到Web配置實用程式，然後選擇Administration > Discovery - CDP > Properties。  Properties頁面隨即開啟：

步驟2.（可選）在CDP Status欄位中勾選Enable，以在交換器上啟用CDP。

步驟3.如果CDP Status欄位中未選中Enable，請單擊CDP Frames Handling欄位中的單選按鈕以確定CDP資料包的處理方式。  如果您選擇不啟用CDP，請跳至步驟15。

·橋接 — 交換機將CDP資料包轉發到與傳入埠位於同一VLAN中的埠。

·過濾 — 交換機刪除所有傳入的CDP資料包。

·泛洪 — 交換機將傳入的CDP資料包轉發到所有埠，而不考慮VLAN。

步驟4.（可選）在CDP Voice VLAN Advertisement欄位中勾選Enable，以在所有已啟用CDP且為語音VLAN成員的連線埠上通告CDP中的語音VLAN。

步驟5.（可選）在CDP Mandatory TLVs Validation欄位中選中Enable，以允許交換機丟棄不包含所有所需TLV的CDP資料包。

步驟6.在「CDP Version」欄位中點選與要使用的CDP版本對應的單選按鈕。

·版本1 — 用於當連線的裝置不支援CDP版本2時的向後相容性。

·版本2 — CDP的最新版本，包括更智慧的裝置跟蹤功能。

步驟7.在CDP Hold Time欄位中點選與要用於定義CDP保留時間的方法對應的單選按鈕。CDP保留時間是CDP資料包在被丟棄之前保留的時間量（以秒為單位）。

·使用預設值 — 預設時間為180秒。

·使用者定義 — 輸入介於10和255之間的時間（以秒為單位）。

步驟8.在CDP Transmission Rate欄位中，點選與要用於定義CDP傳輸速率的方法對應的單選按鈕。CDP傳輸速率是傳送CDP數據包的速率（以秒為單位）。

·使用預設值 — 預設時間為60秒。

·使用者定義 — 輸入介於5和254之間的時間（秒）。

步驟9.點選適當的單選按鈕，在Device ID Format（裝置ID格式）欄位中定義裝置ID的格式。  當交換機發現使用CDP的裝置時，交換機通過其MAC地址或序列號來識別該裝置。

步驟10.在Source Interface（源介面）欄位中按一下用於定義源介面的方法旁邊的單選按鈕。  源介面是幀的TLV中的IP地址。

·使用預設值 — 使用傳出介面的IP地址。

·使用者定義 — 使用選定介面的IP地址。

步驟11.如果為Source Interface選擇了User Defined，請從Interface下拉選單中選擇一個介面。

步驟12.（可選）如果傳入幀的語音VLAN資訊與本地裝置通告的資訊不匹配，請選中Syslog Voice VLAN Mismatch欄位中的Enable，以傳送SYSLOG消息。

步驟13.（可選）如果傳入幀的本地VLAN資訊與本地裝置通告的資訊不匹配，請選中Syslog Native VLAN Mismatch欄位中的Enable，以傳送SYSLOG消息。

步驟14.（可選）如果來自傳入幀的雙工資訊與本地裝置通告的資訊不匹配，請選中Syslog Duplex VLAN Mismatch欄位中的Enable，以傳送SYSLOG消息。

步驟15.按一下Apply儲存所做的任何更改，或按一下Cancel撤消任何更改。

CDP介面設定

步驟1.登入到Web Configuration Utility，然後導航到Administration > Discovery - CDP > Interface Settings。系統會顯示一個包含所有埠及其設定的表：

步驟2.要編輯埠的設定，請按一下表中埠號旁邊的單選按鈕，然後按一下表底部的Edit。系統將顯示一個彈出視窗：

步驟3.按一下「Apply」以儲存變更。

步驟4.要將設定從一個埠複製到其他選定埠，請選擇要從中複製設定的埠的單選按鈕。然後按一下Copy Settings。系統將顯示一個彈出視窗：