目標

當交換機收到任何型別的幀時，交換機都會製作該幀的副本並將其傳送到所有適用的埠；此活動可能會在流量風暴中結束。如果交換機中的流量風暴不受控制，則它們可能會使交換機關閉，並可能使網路功能完全正常。您可以在交換器中啟用風暴控制，這樣會限制進入交換器的訊框數量。達到閾值時，連線埠會遭到封鎖，直到流量速率下降到閾值以下。然後，埠可以恢復其正常活動。

本文的目的是解釋如何在200/300系列託管交換機上配置風暴控制。

適用裝置

· SF/SG 200和SF/SG 300系列託管交換器

軟體版本

•1.3.0.62

配置風暴控制

本節介紹如何在200/300系列託管交換器上設定風暴控制。

在單個埠上配置風暴控制

本節介紹如何在單個埠上配置風暴控制。

步驟 1.登入到Web配置實用程式並選擇Security>Storm Control。Storm Control頁面隨即開啟：

步驟 2.按一下要啟用風暴控制的埠的單選按鈕。

步驟 3.按一下「Edit」。出現「Edit Storm Control」視窗。

步驟 4.在Storm Control欄位中，選中Enable覈取方塊。

步驟 5.在「Storm Control Rate Threshold」欄位中，輸入希望埠處理的幀數（以kbits/sec為單位）。

步驟 6.在「Storm Control Mode」欄位中，按一下以下任一選項：

·未知的單播、組播和廣播 — 如果您不知道埠接收的幀型別，請按一下此選項。此選項將閾值應用於所有傳入幀。

·組播和廣播 — 按一下此選項，以便交換機只對組播和廣播幀應用閾值。

·僅廣播 — 按一下此選項，以便交換機僅對廣播幀應用閾值。

步驟 7.按一下「Apply」。

多個連線埠上的風暴控制

本小節介紹如何在多個埠上應用風暴控制配置。

步驟 1.登入到Web配置實用程式並選擇Security>Storm Control。Storm Control頁面隨即開啟：

步驟 2.按一下要應用於多個埠的配置埠。

步驟 3.按一下「Copy Settings」。出現「Copy Settings」視窗。

步驟 4.在將配置從條目6(GE6)複製到：欄位中，輸入要應用以前按一下的埠的風暴控制配置的埠。您可以按編號或埠名稱輸入每個埠（例如：1、2、3或GE1、GE2、GE8），也可以按編號或名稱輸入埠範圍（例如：7-10或GE7-GE10）。埠號可以用逗號分隔。

步驟 5.按一下「Apply」。