目標

韌體是裝置用於操作的軟體。  如果需要還原裝置，並且無法在Internet上訪問最新的韌體版本，則備份產品韌體非常有用。  本文說明如何備份200和300系列託管交換機上的韌體，以及如何將韌體檔案從交換機上傳到TFTP伺服器。

注意：本文僅說明如何通過TFTP備份韌體。 您無法使用HTTP/HTTPS備份韌體。

適用裝置

· SF/SG 200和SF/SG 300系列託管交換器

軟體下載URL

200系列託管交換器

300系列託管交換器

軟體版本

· v1.2.7.76

備份韌體

步驟 1.登入到Web配置實用程式並選擇管理>檔案管理>升級/備份韌體/語言。  Upgrade/Backup Firmware/Language 頁面開啟：

步驟 2.在Transfer Method欄位中按一下「via TFTP」單選按鈕。

步驟 3.按一下「Save Action（儲存操作）」欄位中的「Backup」單選按鈕。

步驟 4.按一下「檔案型別」欄位中的相應單選按鈕以定義要備份的檔案型別。

·韌體映像 — 韌體是控制交換機運行的軟體。

·啟動代碼 — 交換機在啟動過程中運行的程式。

步驟 5.點選與您在TFTP伺服器定義(TFTP Server Definition)欄位中用於定義TFTP伺服器的方法對應的單選按鈕。

·按IP地址 — 使用IP地址定義TFTP伺服器。

·按名稱 — 使用域名定義TFTP伺服器。  如果按名稱(By Name)，請向前跳到步驟9。

步驟 6.按一下相應的單選按鈕，確定在IP Version欄位中用於查詢TFTP伺服器的IP版本。  如果按一下了版本4，請向前跳到步驟9。

步驟 7.點選在IPv6 Address Type欄位中指定地址型別的相應單選按鈕。

·本地鏈路 — 本地鏈路地址是私有IP地址，對外部網路不可見。

·全域性 — 全域性單播IPv6地址是公有IP地址，可從其他網路獲得。  如果按一下「全域性」，請向前跳到步驟9。

步驟 8.從Link Local Interface下拉選單中選擇一個鏈路本地介面。  由於鏈路本地地址是專用的，因此鏈路本地介面是唯一能夠到達鏈路本地地址的源。

步驟 9.在「TFTP Server IP Address/Name（TFTP伺服器IP地址/名稱）」欄位中輸入要將韌體檔案上傳到的TFTP伺服器的IP地址或域名。

步驟 10.在Destination File Name欄位中輸入要儲存韌體檔案的檔名。

步驟 11.按一下「Apply」以備份韌體。  備份韌體時會顯示進度條。  Upgrade/Backup Firmware/Language視窗開啟：

步驟 12.按一下「完成」。