目標

主機對映用於將特定IP地址分配給域名。透過主機對應，交換器首先會檢視網域名稱系統(DNS)中指派了靜態IP位址的專案，從而提高交換器的整體效能。此外，通過主機對映，您可以將網路上的特定裝置對映到靜態IP地址，以便讓網路中的不同使用者輕鬆找到此裝置。

本文介紹200/300系列託管交換機上的主機對映配置。

適用裝置

· SF/SG 200和SF/SG 300系列託管交換器

軟體版本

· v1.2.7.76

主機對映配置

步驟1.登入到Web配置實用程式，然後選擇IP Configuration > Domain Name System > Host Mapping。將開啟Host Mapping頁：

步驟2.按一下「Add」。系統將顯示Add Host Mapping視窗。

步驟3.在IP Version欄位中，按一下要對映的主機的IP版本。可用選項包括：

·版本6 — 允許您輸入IPv6地址。如果選擇此選項，請繼續執行步驟4。

·版本4 — 允許您輸入IPv4地址。如果選擇此選項，請跳至步驟6。

注意：只有在交換機中配置了IPv6地址時，IPv6單選按鈕才可用。

步驟4.如果您在步驟3中選擇版本6作為IP地址版本，則在IPv6地址型別欄位中，點選IPv6地址的型別。可用選項包括：

·本地鏈路 — 僅標識單個網路鏈路上的主機的IPv6地址。如果選擇此選項，請繼續執行步驟5。

·全域性 — 可從其他網路訪問的IPv6地址。如果選擇此選項，請跳至步驟6。

步驟5.如果您在步驟4中選擇了本地鏈路作為IPv6地址型別，請在Link Local Interface下拉選單中，選擇適當的介面。

步驟6.在Host Name欄位中輸入標識對映主機的名稱。

步驟7.在IP Address欄位中輸入對映主機的IP地址。

注意：如果您選擇IPv6作為IP地址版本，則最多可以新增4個IPv6地址。

步驟8.按一下「Apply」以儲存組態。

步驟9.（可選）要刪除主機對映表中的條目，請選中要刪除的條目的覈取方塊，然後按一下刪除。