目標

綠色乙太網路是降低交換器能耗的一項功能。如此一來，交換器就更環保了，而且您運行交換器的成本也得以降低。

本文介紹如何在200/300系列託管交換機上配置綠色乙太網。

適用裝置

· SF/SG 200和SF/SG 300系列託管交換器

軟體版本

· v1.2.7.76

啟用全域性綠色乙太網

本節介紹如何在200/300系列託管交換器的所有介面上啟用綠色乙太網路。

步驟 1.登入到Web配置實用程式，然後選擇Port Management > Green Ethernet > Properties。Properties頁面隨即開啟：

步驟 2.在Energy Detect Mode欄位中，選中Enable覈取方塊以在非活動鏈路上啟用能量檢測模式。對於非活動鏈路，此模式將這些鏈路更改為非活動模式，但仍將埠的管理狀態保持為Up。  此操作可降低交換機的功耗。

步驟 3.在Short Reach欄位中，勾選Enable覈取方塊以啟用Short Reach。此功能可節省短長度電纜的電源。分析完電纜長度後，將調整電源使用情況。

註：節能字段顯示啟用綠色乙太網後節省的能源。

注意: 「Cumulative Energy Saved」欄位顯示自上次重新啟動交換機後節省的能量。

步驟4.（可選）在埠LED欄位中，要減少功耗，請取消選中啟用覈取方塊以禁用介面上的LED活動。

步驟 5.按一下「Apply」以儲存組態。

註：進行此配置後，網路暫時斷開。

綠色乙太網埠設定

本節介紹如何在特定介面上啟用/禁用綠色乙太網。

注意：必須正確完成全域性綠色乙太網配置，綠色乙太網埠配置才能生效。

單介面配置

本節介紹如何在單個介面上啟用/禁用綠色乙太網。

步驟 1.登入到Web配置實用程式，然後選擇Port Management > Green Ethernet > Port Settings。Port Settings頁面將打開：

步驟 2.按一下要配置的介面的單選按鈕。

步驟 3.按一下「Edit」。出現Edit Port Setting視窗。

步驟4.（可選）在Energy Detect欄位中，勾選Enable覈取方塊以在特定連線埠上啟用此功能。此功能可將非活動鏈路移至非活動模式，以減少功耗並保持埠的管理狀態為開啟。

步驟5.（可選）在Short Reach欄位中，勾選Enable覈取方塊以在特定連線埠上啟用此功能。此功能可分析電纜的長度，並對鏈路應用適當的技術以降低功耗。

步驟 6.按一下「Apply」以儲存組態。對埠設定表進行更改:

將介面配置應用到多個介面

本部分介紹如何將單個介面配置應用到多個介面。

步驟 1.登入到Web配置實用程式，然後選擇Port Management > Green Ethernet > Port Settings。Port Settings頁面隨即開啟。

步驟 2.按一下要將其配置應用到多個介面的介面的單選按鈕。

步驟 3.按一下「Copy Settings」。出現「Copy Settings」視窗。

步驟 4.在提供的欄位中，輸入要應用之前按一下的介面的配置的介面。您可以按編號或介面名稱輸入每個介面（例如：1、2、3或GE1、GE2、GE8），也可以按編號或名稱輸入介面範圍（例如：7-10或GE7-GE10）。

步驟 5.按一下「Apply」以儲存組態。這些更改顯示在「埠設定表」中：