目標

簡單網路時間協定(SNTP)是一種用於同步資料網路上裝置時鐘的協定。SNTP的主要用途是提供裝置上發生的事件（如syslogs）的準確性。本文檔介紹如何在200/300系列託管交換機上新增SNTP伺服器。

適用裝置

- SF/SG 200和SF/SG 300系列託管交換器

軟體版本

- 1.3.0.62

新增SNTP伺服器

步驟1.登入到Web配置實用程式並選擇Administration > Time Settings > SNTP Unicast。SNTP Unicast頁面開啟：

步驟2.選中SNTP客戶端單播欄位中的Enable覈取方塊以啟用。

步驟3.按一下「Apply」以儲存設定。

步驟4.按一下Add新增單播SNTP伺服器。出現Add SNTP Server視窗。

步驟5.按一下以下伺服器定義單選按鈕之一以指定伺服器標識的方法。

步驟6.如果選擇By IP Address（按IP地址），請點選所需的IP Version（IP版本）單選按鈕。

- 按IP地址 — SNTP伺服器由其IP地址標識。

- 按名稱 — SNTP伺服器由SNTP伺服器清單中的名稱標識。

- 第6版 — 表示IPv6地址型別。

- 第4版 — 表示IPv4位址型別。

注意：IPv6欄位不可用，因為交換機未設定為用於IPv6。標題為IPv6 Interface Configuration on 200/300 Series Managed Switches的文檔可用作設定交換機以使用IPv6的參考。

步驟7. 如果選擇版本6 IP地址型別，請按一下所需的IPv6地址型別。

- 本地鏈路 — 表示IPv6地址唯一標識單個網路鏈路上的主機。

- 全域性 — 表示IPv6地址是可從其他網路檢視和訪問的全域性單播。

步驟8.如果選擇鏈路本地IPv6地址型別，請從Link Local Interface下拉選單中選擇鏈路本地介面。

注意：如果在步驟5中選擇了By IP Address，請在SNTP Server IP Address欄位中輸入SNTP伺服器的IP地址。如果在步驟5中選擇了By Name，請從SNTP Server下拉選單中選擇SNTP伺服器的名稱。如果從下拉選單中選擇Other，請在相鄰欄位中輸入SNTP伺服器的名稱。

步驟11.選中Enable覈取方塊以啟用SNTP伺服器輪詢系統時間資訊。已註冊用於輪詢的NTP伺服器被輪詢，並且時鐘從最低層級伺服器中選擇。

步驟12。（可選）若要啟用身份驗證，請選中Authentication欄位中的Enable框。

步驟13.如果啟用了身份驗證，請從Authentication Key ID下拉選單中選擇金鑰ID的值。可在SNTP Authentication頁面上建立身份驗證金鑰。

步驟14.按一下Apply，將SNTP伺服器新增到單播SNTP伺服器表中。