目標

空閒會話超時定義會話在關閉會話之前保持空閒模式的時間。當空閒超時時間到期時，當前使用者將註銷裝置。這些空閒值對於防止未經授權訪問開啟的會話非常重要。

本文的目標是解釋如何在200/300系列託管交換器上設定閒置作業階段逾時值。

適用裝置

· SF/SG 200系列託管交換器

·SF/SG 300系列託管交換器

軟體版本

•1.3.7.18

空閒會話超時配置

注意：如果從任一下拉選單選擇Never作為選項，則相應的會話將保持開啟狀態，直到使用者將其關閉。

步驟 1.登入到Web配置實用程式並選擇管理>空閒會話超時。將開啟空閒會話超時頁：

步驟 2.在「HTTP Session Timeout」下拉選單中，為HTTP會話選擇超時值（以分鐘為單位）。如果瀏覽器保持空閒狀態的時間超過指定的超時值，交換機將關閉會話。

步驟 3.在「HTTPS Session Timeout」下拉選單中，選擇HTTPS會話的超時值（以分鐘為單位）。如果瀏覽器保持空閒狀態的時間超過指定的超時值，交換機將關閉會話。

步驟 4.在「Console Session Timeout」下拉選單中，選擇控制檯會話的超時值（以分鐘為單位）。如果控制檯會話保持空閒狀態的時間超過指定的超時值，交換機將關閉會話。

步驟 5.在「Telnet Session Timeout」下拉選單中，為telnet會話選擇超時值（以分鐘為單位）。Telnet會話是到特定網路的遠端連線。如果telnet會話保持空閒狀態的時間超過指定的超時值，交換機將關閉該會話。

步驟 6.在SSH（安全殼層）會話超時下拉選單中，為SSH會話選擇超時值（以分鐘為單位）。SSH會話是到特定網路的遠端連線，但與telnet不同，它提供加密功能。如果SSH會話保持空閒狀態的時間超過指定的超時值，交換機將關閉該會話。

步驟 7.按一下「Apply」以儲存組態。