目標

200/300系列託管交換機允許您在其光纖模組中插入SFP（小型可插拔）收發器以連線光纜。收發器和光纖纜線正確插入交換器光纖模組後，光纖模組狀態頁面會提供光纖連線的目前資訊，以協助您管理此連線。此外，在出現故障時，您還可以使用光纖模組狀態資訊對此連線進行故障排除。

本文的目的是解釋有關光學模組狀態的資訊。

適用裝置

· SF/SG 200和SF/SG 300系列託管交換器

軟體版本

· v1.3.0.62

檢視光纖模組狀態

本節介紹如何存取光纖模組狀態頁面，並說明200/300系列託管交換器上提供的不同資訊。

步驟 1. 登入到Web配置實用程式，然後選擇Administration > Diagnostics > Optical Module Status。 將開啟Optical Module Status頁面：

下一資訊顯示在光纖模組狀態表中：

·埠 — 顯示SFP收發器當前連線的埠號。

·溫度 — 顯示SFP工作時的溫度（以攝氏溫度計）。

·電壓 — 顯示SFP運行的電壓。

·當前 — 顯示SFP消耗的當前數量。

·輸出功率 — 顯示傳輸的光功率量。

·輸入功率 — 顯示接收的光功率量。

·發射器故障 — 顯示遠端SFP報告的訊號丟失。此欄位的值可以是True（某些訊號已丟失）、False（沒有訊號丟失）或No Signal(N/S)。

·訊號丟失 — 顯示本地SFP報告的訊號丟失。此欄位的值可以是True（某些訊號已丟失）或False（沒有訊號丟失）。

·資料就緒 — 顯示SFP是否工作正常。此欄位的值可以是True（操作）或False（不操作）。