目標

ARP（地址解析協定）用於跟蹤直接連線到交換機的所有裝置。交換機維護一個ARP表，該表包含連線到交換機的每台裝置的IP地址和MAC地址。當資料包需要路由到特定裝置時，交換機在其ARP表中查詢裝置的IP地址，以獲取目的裝置的MAC地址。ARP表提供了有關所連線的不同裝置的有用資訊。如果交換機無法判斷裝置是否已連線，則ARP表可以幫助確定此問題。此外，您還可以手動將裝置新增到ARP表中，這樣可以跟蹤哪些裝置屬於ARP表的一部分，從而增強網路安全性。

本文說明如何配置ARP，以及如何在200/300系列託管交換機上檢視裝置並將其新增到ARP表中。

適用裝置

- SF/SG 200和SF/SG 300系列

軟體版本

- 1.3.0.62

ARP配置

步驟 1.登入到Web配置實用程式，然後選擇IP Configuration > ARP。ARP頁面隨即開啟：

步驟 2.在ARP Entry Age Out欄位中，輸入地址保留在ARP表中的時間（以秒為單位），在此時間之後，該項將自動從ARP表中刪除。

步驟 3.在Clear ARP Table Entries欄位中，按一下以下任一項：

- 全部 — 刪除ARP表中的動態和靜態條目。

- 動態 — 僅刪除ARP表中的動態條目。

- Static — 僅刪除ARP表中的靜態條目。

- 正常過期時間 — 根據ARP條目過期時間刪除動態條目。

步驟 4.按一下「Apply」。

ARP表

本節介紹ARP表以及如何向其中新增條目。

步驟 1.登入到Web配置實用程式，然後選擇IP Configuration > ARP。ARP頁面隨即開啟：

在ARP表下，您可以看到有關交換機可以訪問的裝置的資訊。有四個引數：

- Interface — 顯示裝置所連線的介面型別。

- IP地址 — 顯示裝置的當前IP地址。

- MAC Address — 顯示裝置的MAC地址。

- 狀態 — 顯示裝置是以動態地址還是靜態地址新增到ARP表中。

注意：要在ARP表中新增條目，請參閱新增條目部分。要編輯ARP表中的條目，請參閱編輯條目小節。

新增條目

步驟 1.按一下Add向ARP表新增條目。出現Add ARP視窗。

步驟 2.在Interface欄位中，按一下以下任一選項：

- 埠 — 此選項可讓您選擇特定埠。從「埠」下拉選單中選擇所需埠。

- LAG — 此選項可讓您選擇特定的鏈路聚合組(LAG)。從LAG下拉選單中選擇所需的LAG。

- VLAN — 此選項可讓您選擇特定虛擬區域網路(VLAN)。從VLAN下拉選單中選擇所需的VLAN。

注意: Interface欄位中顯示的選項僅適用於已啟用第3層模式的交換機。對於僅具有第2層功能的交換機，介面欄位將始終分配給預設管理VLAN。

步驟 3.在IP Address欄位中，輸入要新增到ARP表中的裝置的IP地址。

步驟 4.在MAC Address欄位中，輸入要新增到ARP表中的裝置的MAC地址。

步驟 5.按一下「Apply」以儲存組態。

編輯ARP條目

本節介紹如何編輯200/300系列託管交換器上特定ARP專案的屬性。

步驟 1.登入到Web配置實用程式，然後選擇IP Configuration > ARP。ARP頁面隨即開啟：

步驟 2.在ARP Table部分下，選中要編輯的ARP條目的覈取方塊，然後按一下Edit。出現Edit ARP視窗。

步驟 3.在IP Address下拉選單中，選擇裝置的可用IP地址。

步驟 4.在Status欄位中，如果您使用動態IP地址，請按一下Dynamic。否則，如果條目新增了靜態IP地址，請按一下Static。

步驟 5.按一下「Apply」以儲存組態。

步驟6.（可選）若要刪除ARP條目，請選中您要刪除的ARP條目的覈取方塊，然後點選Delete。