目標

系統時間組態對於網路而言，至關重要。出現這種情況有兩個主要原因。首先，同步網路（即其所有裝置都擁有相同時間的網路）可減少檔案通過網路共用時的混亂，適用於檔案被修改並確定了進行修改的新時間的情況。第二，在出現安全漏洞或排除網路故障時，日誌檔案對檢視網路活動非常重要，如果系統時間準確，日誌檔案上的資訊將更為準確，有助於更好地解決問題。本文介紹如何在200/300系列託管交換機上配置系統時間。

適用裝置

- SF/SG 200和SF/SG 300系列託管交換器

軟體版本

- 1.3.0.62

系統時間配置

步驟 1.登入到Web配置實用程式，然後選擇Administration > Time Settings > System Time。此時將開啟System Time頁：

步驟 2.在Clock Source Settings下，選中Main Clock Source(SNTP Servers)覈取方塊，以便SNTP伺服器提供時間。如果選擇此選項，則必須設定SNTP。有關詳細資訊，請參閱在200和300系列託管交換機上新增SNTP伺服器一文。

步驟3.（可選）要使用備用時鐘源，請選中Alternate Clock Source(PC via active HTTP/HTTPS session)複選框，以便連線到交換機的電腦通過HTTP配置時間。

步驟 4.如果未配置SNTP伺服器，則必須手動配置時間。在「手動設定」下的「日期」欄位中，以YYYY-MMM-DD格式輸入日期。例如，2012-oct-29。

步驟 5.在「本地時間」欄位中，以HH:MM:SS格式輸入您所在位置的實際時間。例如12:20:38。

步驟 6.在Time Zone Settings下的Get time zone from DHCP中，選中Enable覈取方塊，以便DHCP伺服器提供時區。如果這樣做，必須確保交換器上的IP定址設定為動態。有關詳細資訊，請參閱200/300系列託管交換機上的DHCP配置一文。

步驟 7.如果未啟用DHCP伺服器，請在Manual Time Zone Offset下拉選單中，選擇適當的時區。

步驟7.（可選）在「夏令時設定」下的「夏令時」欄位中，選中啟用覈取方塊以啟用夏令時。

步驟 8.如果啟用了夏令時，請在「時間集偏移」欄位中輸入偏移時間（以分鐘為單位）。時間偏差是夏令時應用於當前時間的加減/減去時間。

步驟 9.如果啟用了夏令時，請在「夏令時型別」欄位中，按一下以下選項之一：

- 美國 — 夏令時根據美國規範設定。

- 歐洲 — 夏令時根據歐洲規範設定。

- 按日期 — 如果您的國家/地區不是任何歐洲國家/地區的美國，則可以按日期設定夏令時。輸入以下資訊：

— 開始日期：在各自的欄位中輸入日期格式為YYY-MMM-DD，夏令時開始的時間格式為HH:MM。

- To：在各自的欄位中輸入YYY-MMM-DD格式的日期以及夏令時結束時HH:MM形式的時間。

- Recurring — 如果夏令時每年在同一日期發生。輸入以下資訊：

— 從：在各自的「天」、「週」、「月」下拉選單中，選擇相應的日、周和月。然後在「時間」欄位中，以HH:MM格式輸入時間。這是每年夏令時開始的日期和時間

- To：在各自的「Day， Week， Month」下拉選單中選擇相應的日、周和月。然後在「時間」欄位中，以HH:MM格式輸入時間。這是每年夏令時結束的日期和時間。

步驟 10.按一下「Apply」以儲存設定。